Objetivo

O ping é um utilitário que serve para testar a conectividade entre dois pontos finais. Quando você executa um teste de ping, os pacotes ICMP (Internet Control Message Protocol) são enviados a um destino específico para testar a conexão. Após o teste, um relatório é fornecido para ver a porcentagem de sucesso. Um teste de ping é usado para determinar se há um problema de conexão de rede enquanto um traceroute informa onde está o problema no caminho.

Este artigo explica como executar um teste de ping nos Switches Gerenciados 200/300 Series.

Dispositivos aplicáveis

· Switches gerenciados SF/SG 200 e SF/SG 300 Series

Versão de software

•1.3.0.62

Teste de ping

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Administração > Ping. A página Ping é aberta:

Etapa 2. No campo Definição de host, clique no botão de opção de uma destas opções disponíveis para definir o host:

· Por endereço IP — Usa o endereço IP do dispositivo remoto para testar a conectividade.

· Por nome — Usa o nome do dispositivo remoto para testar a conectividade se o nome do dispositivo estiver configurado corretamente.

Etapa 3. No campo Versão IP, clique no botão de opção de uma destas opções disponíveis para definir a versão IP:

Versão 6 — Se a versão 6 do IP for suportada pelo switch, essa opção estará disponível. Usa IPv6 para definir o endereço IP.

Versão 4 — Usa IPv4 para definir o endereço IP.

Etapa 4. Se Version 6 (Versão 6) for escolhido na Etapa 3, no campo IPv6 Address Type (Tipo de endereço IPv6), clique no botão de opção de uma destas opções disponíveis para definir o tipo IPv6:

· Link Local — O endereço IPv6 identifica exclusivamente um host em um único link de rede.

· Global — o endereço IPv6 é um tipo de IPv6 unicast global visível e acessível de outras redes.

Etapa 5. Se a versão 6 for escolhida na Etapa 3 e link local for escolhido como o tipo de endereço IPv6 na Etapa 4, na lista suspensa Link Local Interface, escolha a interface de onde as informações locais são recebidas.

Etapa 6. No campo Host IP Address/Name (Endereço IP/Nome do host), insira o endereço IP ou o nome do dispositivo com o qual deseja testar a conectividade.

Passo 7. No campo Intervalo de ping, clique em um dos seguintes botões de opção:

· Padrão do usuário — O switch usa o tempo padrão que espera entre cada ping.

· Definido pelo Usuário — Insira o tempo de intervalo em microssegundos que o switch aguarda entre cada ping.

Etapa 8. No campo Número de pings, clique em um dos seguintes botões de opção:

· Padrão do usuário — O switch usa o número padrão de vezes que executa um ping.

· Definido pelo usuário — Digite o número de vezes que você deseja que o switch faça ping.

Etapa 9. Clique em Ativate Ping para iniciar o teste.

Os resultados do teste de ping são exibidos na área Contadores de ping e Status. As informações fornecidas são explicadas a seguir:

· Número de pacotes enviados — O número de vezes que o ping foi executado.

· Número de Pacotes Recebidos — O número de pacotes de ping recebidos pelo dispositivo na outra extremidade da conexão.

· Packet Lost — A porcentagem de pacotes descartados durante o teste.

· Tempo mínimo de ida e volta — O tempo mínimo usado para um pacote de ping trafegar até seu destino e voltar com uma resposta.

· Tempo máximo de ida e volta — O tempo máximo usado para um pacote de ping trafegar até o seu destino e voltar com uma resposta.

· Tempo Médio de Ida e Volta — O tempo médio usado para um pacote de ping trafegar até seu destino e voltar com uma resposta.

· Status — O resultado do teste de ping.