Introduction

Se você não está familiarizado com os termos usados neste artigo, confira o Cisco Business: Glossário de Novos Termos.

O Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) é um protocolo de eleição e redundância que atribui dinamicamente a responsabilidade de um roteador virtual a um dos roteadores físicos em uma rede local (LAN). Isso aumenta a disponibilidade e a confiabilidade dos caminhos de roteamento na rede.

No VRRP, um roteador físico em um roteador virtual é eleito como o roteador ativo, com o outro roteador físico do mesmo roteador virtual atuando como standby caso o roteador ativo falhe. Os roteadores físicos são chamados de roteadores VRRP.

O gateway padrão de um host participante é atribuído ao roteador virtual em vez de um roteador físico. Se o roteador físico que está roteando pacotes em nome do roteador virtual falhar, outro roteador físico será selecionado para substituí-lo automaticamente. O roteador físico que está encaminhando pacotes em um determinado momento é chamado de roteador ativo.

O VRRP também permite o compartilhamento de carga de tráfego. O tráfego pode ser compartilhado de forma equitativa entre os roteadores disponíveis, configurando o VRRP de forma que o tráfego de e para os clientes da LAN seja compartilhado por vários roteadores.

Os benefícios do VRRP são os seguintes:

- Redundância — Permite configurar vários roteadores como o roteador de gateway padrão, o que reduz a possibilidade de um único ponto de falha em uma rede.

- Compartilhamento de carga — Permite que o tráfego de e para clientes LAN seja compartilhado por vários roteadores. A carga de tráfego é compartilhada de forma mais equitativa entre os roteadores disponíveis.

- Vários grupos de VRRP — Suporta até 255 grupos de VRRP em uma interface física do roteador se a plataforma suportar vários endereços MAC. Vários grupos de VRRP permitem implementar redundância e compartilhamento de carga na topologia da LAN.

- Vários endereços IP — Permite gerenciar vários endereços IP, incluindo endereços IP secundários. Se você tiver várias sub-redes configuradas em uma interface Ethernet, poderá configurar o VRRP em cada sub-rede.

- Preempção — Permite que você antecipe um roteador em standby que assumiu o controle de um roteador ativo com falha com um roteador em standby de prioridade mais alta que se tornou disponível.

- Protocolo de anúncio — Usa um endereço multicast padrão IANA (Internet Assigned Numbers Authority) (224.0.0.18) para anúncios VRRP. Esse esquema de endereçamento minimiza o número de roteadores que devem atender aos multicasts e permite que o equipamento de teste identifique corretamente os pacotes VRRP em um segmento. A IANA atribuiu o número de protocolo IP 112 ao VRRP.

- Rastreamento de VRRP — Garante que o melhor roteador de VRRP seja o roteador ativo para o grupo, alterando as prioridades de VRRP com base nos estados da interface.

A imagem abaixo mostra uma topologia básica de VRRP. Neste exemplo, os roteadores A, B e C formam um grupo de VRRP. O endereço IP do grupo é o mesmo endereço que foi configurado para a interface Ethernet do Roteador A (192.168.10.1).

Como o endereço IP virtual usa o endereço IP da interface Ethernet física do Roteador A, o Roteador A é o roteador ativo (também conhecido como o proprietário do endereço IP). Como roteador ativo, o Roteador A possui o endereço IP virtual do grupo VRRP e encaminha pacotes enviados a esse endereço IP. Os clientes de 1 a 3 são configurados com o endereço IP do gateway padrão de 192.168.10.254.

Note: A configuração pode ser feita de modo que o roteador virtual ativo, e não o proprietário do endereço IP, ainda possa responder ou processar os pacotes. Um exemplo é ping.

Os roteadores B e C funcionam como padrões de roteador virtual. Se o roteador virtual ativo falhar, o roteador configurado com a prioridade mais alta se torna o roteador virtual ativo e fornece serviço aos hosts da LAN com interrupção mínima.

Quando o Roteador A se recupera, ele se torna o roteador virtual ativo novamente. Durante o período em que o ativo está se recuperando, ambos os ativos encaminham pacotes e, como resultado, há alguma duplicação (comportamento regular), mas nenhuma interrupção.

Nesta topologia, dois roteadores virtuais são configurados. Para o roteador virtual 1, o roteador A é o proprietário do endereço IP 192.168.10.1 e é o roteador virtual ativo, e o roteador B é o roteador virtual em standby para o roteador A. Os clientes 1 e 2 são configurados com o endereço IP do gateway padrão de 192.168.10.254.

Para o roteador virtual 2, o roteador B é o proprietário do endereço IP 192.168.10.2 e do roteador ativo virtual, e o roteador A é o roteador virtual em standby para o roteador B. Os clientes 3 e 4 são configurados com o endereço IP do gateway padrão de 192.168.10.254.

Antes de configurar as configurações de VRRP no switch, siga estas diretrizes:

- Configurar VLANs. Para saber como configurar a VLAN no switch, clique aqui.

- Configurar o Rastreamento de SLA IP no switch. Para saber mais sobre este recurso, clique aqui.

Objetivo

Um roteador virtual deve ser atribuído com um identificador de roteador virtual (VRID) exclusivo entre todos os roteadores virtuais na mesma LAN. Todos os roteadores VRRP que suportam o mesmo roteador virtual devem ser configurados com todas as informações relacionadas ao roteador virtual, incluindo seu VRID. Os roteadores virtuais devem ser ativados no dispositivo somente quando o roteamento IP também estiver ativado no dispositivo.

Este artigo fornece instruções sobre como configurar as configurações de VRRP no switch.

Dispositivos aplicáveis

- Série SG550XG

Versão de software

- 2.3.0.130

Configurar roteadores virtuais VRRP em um switch

Etapa 1. Efetue login no utilitário baseado na Web do seu switch e escolha Avançado na lista suspensa Modo de exibição.

Note: As opções de menu disponíveis podem variar dependendo do modelo do dispositivo. Neste exemplo, o SG550XG-24T é usado.

Etapa 2. Escolha IP Configuration > VRRP > Virtual Routers.

Etapa 3. Clique em Adicionar para adicionar uma nova interface.

Etapa 4. Escolha uma interface na área Interface. Neste exemplo, a VLAN 10 é escolhida.

Etapa 5. Insira um identificador de roteador virtual no campo Identificador de roteador virtual. O intervalo vai de um a 255.

Note: Neste exemplo, 1 é usado.

Etapa 6. (Opcional) Insira uma descrição no campo Descrição.

Note: Neste exemplo, a VLAN 10 é inserida.

Passo 7. Marque a caixa de seleção Enable Status para ativar o VRRP no switch.

Etapa 8. Escolha a versão do VRRP a ser usada. As opções são:

- VRRP v2 — VRRPv2 especificado por RFC3768 é suportado. As mensagens VRRPv3 recebidas são descartadas pelo roteador virtual VRRP. Somente anúncios VRRPv2 são enviados.

- VRRP v3 — VRRPv3 especificado por RFC5798 é suportado sem suporte a VRRPv2 (8.4, RFC5798). As mensagens VRRPv2 recebidas são descartadas pelo roteador virtual VRRP. Somente anúncios VRRPv3 são enviados.

- VRRP v2 e VRRP v3 — VRRPv3 especificado por RFC5798 é suportado com suporte a VRRPv2 (8.4, RFC5798). As mensagens VRRPv2 recebidas são tratadas pelo roteador virtual VRRP. Anúncios de VRRPv3 e VRRPv2 são enviados.

Note: Neste exemplo, VRRP v2 é escolhido.

Etapa 9. Clique em uma opção na área IP Address Owner (Proprietário do endereço IP). As opções são:

- Sim — Se Sim for escolhido, isso indica que o endereço IP do dispositivo é o endereço IP do roteador virtual. Escolha os endereços IP do proprietário na lista Available IP Address (Endereço IP disponível) e mova-o para a lista Owner IP Address (Endereço IP do proprietário).

- Não — Se a opção Não for selecionada, você deverá inserir o endereço ou endereços do roteador virtual no campo Endereços IP do Roteador Virtual. Se forem adicionados vários endereços IP aqui, separe-os da seguinte maneira: 1.1.1.1, 2.2.2.2.

Note: Neste exemplo, Não é escolhido e o endereço IP inserido é 192.168.10.254. Isso indica o endereço IP no roteador virtual.

Etapa 10. Escolha o endereço IP a ser usado em mensagens VRRP. O endereço IP de origem padrão é o mais baixo dos endereços IP definidos na interface. Se o usuário definido for escolhido, escolha o endereço IP de acordo.

Note: Neste exemplo, Usar padrão é escolhido.

Etapa 11. Se esse dispositivo for o proprietário, esse campo obterá o valor 255 e esse valor não poderá ser alterado. Caso contrário, insira a prioridade desse dispositivo, com base na sua capacidade de funcionar como o roteador ativo. O valor padrão para um dispositivo não proprietário é 100.

Note: A prioridade do roteador VRRP depende do seguinte: Se o roteador VRRP for o proprietário, sua prioridade será 255 (a mais alta). Se não for um proprietário, a prioridade será configurada manualmente (sempre inferior a 255).

Note: Neste exemplo, 100 é usado. Se estiver configurando um roteador virtual em standby, insira uma prioridade menor.

Etapa 12. Na área Preempt Mode, escolha entre as seguintes opções:

- Verdadeiro — Quando um roteador VRRP é configurado com prioridade mais alta do que a ativa atual está ativa, ele substitui a ativa atual.

- Falso — Mesmo se um roteador VRRP com uma prioridade mais alta do que o ativo atual estiver ativo, ele não substituirá o ativo atual. Somente o ativo original (quando disponível) substitui o standby.

Note: Neste exemplo, True é escolhido.

Etapa 13. Na área Accept Control Mode (Modo de controle de aceitação), escolha entre as seguintes opções:

- Aceitar — O roteador virtual no estado ativo aceitará os pacotes endereçados ao endereço IP do roteador virtual como seu próprio mesmo que não seja o proprietário do endereço.

- Descartar — O roteador virtual no estado ativo descartará pacotes endereçados ao endereço IP do roteador virtual se não for o proprietário do endereço.

Note: Neste exemplo, Aceitar é escolhido.

Etapa 14. (Opcional) Marque a caixa de seleção Enable IP SLA Track para permitir o rastreamento da conectividade do roteador ao próximo salto da rota padrão. Para saber mais sobre este recurso, clique aqui.

Note: Neste exemplo, o IP SLA Track está desabilitado.

Etapa 15. (Opcional) Se o Rastreamento de SLA IP estiver ativado, digite o número da faixa de SLA que verifica a conectividade no campo Objeto de Rastreamento. Esse valor foi inserido na página Rastreamentos de SLA. Você pode usar um até 64.

Note: Neste exemplo, 1 é usado.

Etapa 16. (Opcional) IP SLA Track está ativado, insira o valor do decremento no campo Decrementar. Se o estado do objeto de rastreamento estiver inoperante, a prioridade de VRRP do roteador será reduzida por esse valor. Você pode usar um para 253 e o padrão é 10.

Note: Neste exemplo, 10 é usado.

Etapa 17. Insira com que frequência os pacotes de anúncio são enviados no campo Intervalo de anúncio.

Note: Neste exemplo, 1000 é usado.

Etapa 18. Clique em Aplicar e, em seguida, clique em Fechar.

Etapa 19. (Opcional) Clique em Salvar para salvar as configurações no arquivo de configuração de inicialização.

Note: A área Status ativo/standby da Tabela de Roteadores Virtuais de VRRP de IPv4 deve exibir o status do roteador virtual configurado. Se você pretende configurar um roteador virtual em standby, o status deverá ser exibido como standby.

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações do roteador virtual VRRP no switch SG550XG.