Data de identificação

11 de janeiro de 2017

Data de resolução

5 de junho de 2017

Produtos afetados

Modelo

Versão do firmware

Entrada Fixa

SG550XG

2.2.5.68

2.3.0.130

Descrição do problema

Se você aprender uma nova VLAN (Virtual Local Area Network, rede local virtual) de voz maior que 1024 por meio do Voice Services Discovery Protocol (VSDP), todas as VLANs existentes serão removidas da configuração em execução. Quando isso acontece, as VLANs existentes ainda são válidas, mas a inserção de um comando show running-config não as exibirá.

Resolução

Esse problema é corrigido quando você atualiza para a versão 2.3.0.130 do firmware.