Objetivo

O firmware é o programa que controla a operação e a funcionalidade do switch. É a combinação de software e hardware que tem código de programa e dados armazenados nele para que o dispositivo funcione.

A atualização do firmware melhora o desempenho do dispositivo, o que pode fornecer segurança avançada, novos recursos e correções de bugs. Esse processo também é necessário se você encontrar o seguinte:

- Desconexão de rede frequente ou conexão intermitente usando o switch

- Conexão lenta

O objetivo deste documento é mostrar como atualizar o firmware no switch.

Dispositivos aplicáveis

- Sx250 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 2.2.0.66

Atualizar firmware no switch

Atualize o firmware

Importante: Antes de continuar, faça o download primeiro do firmware mais recente do seu switch a partir do site da Cisco. Quando esta página abrir, digite o nome do produto do switch. Por exemplo, SF250. A partir daí, selecione o modelo específico que você tem. Selecione o link Firmware e baixe. Como alternativa, você pode seguir as etapas em Como baixar e atualizar o firmware em qualquer dispositivo.

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do switch e escolha Administration > File Management > Firmware Operations.

Etapa 2. Clique no botão de opção Update Firmware (Atualizar firmware) como o Operation Type (Tipo de operação).

Etapa 3. Clique no botão de opção HTTP/HTTPS como Método de cópia.

Nota: Escolha USB se quiser transferir firmware para o switch usando uma unidade flash USB.

Etapa 4. Para o Nome do arquivo, clique em Escolher arquivo e localize o arquivo de firmware baixado anteriormente em seu computador.

Etapa 5. Escolha o arquivo e clique em Abrir.

Etapa 6. Clique em Apply.

Em seguida, será exibida uma barra de progresso mostrando o progresso do processo de atualização.

Quando o processo for concluído, a barra de progresso desaparece e a tela indicará com uma marca de seleção que o processo de atualização foi bem-sucedido.

Reinicialize o Switch

Para que a versão atualizada do firmware seja aplicada, o switch deve ser reinicializado.

Etapa 1. Escolha Administration > Reboot.

Etapa 2. Clique em Imediato.

Etapa 3. (Opcional) Marque a caixa de seleção Clear Startup Configuration File para excluir a configuração de inicialização depois que o switch for reinicializado. Com essa opção escolhida, o switch executa essencialmente uma redefinição padrão de fábrica, pois as configurações em execução e de inicialização serão excluídas na reinicialização.

Etapa 4. Clique em Reiniciar.

O switch será reinicializado. Esse processo pode levar alguns minutos.

Verifique o novo firmware

Para verificar se o novo firmware foi atualizado com êxito:

Etapa 1. Escolha Administration > File Management > Firmware Operations.

Etapa 2. Verifique a área Versão do firmware ativo para verificar se o firmware atualizado foi carregado com êxito no switch.

Agora você deve ter atualizado com êxito o firmware do switch.