Table Of Contents

- Numeração estática ou atribuição manual de ID de unidade

- Configuração inicial

- Modificando a atribuição de ID de unidade

Objetivo

Depois de configurar uma topologia de pilha, cada unidade em uma pilha recebe um ID exclusivo manual ou automaticamente. O objetivo deste documento é mostrar como definir manualmente as IDs da unidade de pilha para os switches das séries SG350XG ou SG550XG. Para uma demonstração completa da numeração estática, veja o vídeo abaixo:

Para obter informações sobre a atribuição automática de ID, consulte o artigo Numeração automática.

Se você não está familiarizado com os termos neste documento, consulte Cisco Business: Glossário de Novos Termos.

Carregando...

Dispositivos aplicáveis

- SG350XG

- SG550XG

Versão de software

- v2.1.0.46

Numeração estática ou atribuição manual de ID de unidade

Com a numeração estática, você pode definir manualmente a ID da unidade de cada dispositivo, permitindo determinar as unidades primária, de backup e de membro iniciais.

Configuração inicial

Para esta demonstração, conectaremos quatro Switches SG550XG em uma topologia em cadeia. Para obter informações detalhadas sobre como configurar uma topologia em cadeia, consulte Topologias em anel e em cadeia.

Etapa 1. Depois de conectar fisicamente seus dispositivos em uma topologia em cadeia, faça login no utilitário de configuração da Web de cada switch e navegue até Administration > Stack Management para configurar as portas da pilha de forma adequada.

Etapa 2. Na lista suspensa ID da unidade após redefinição, escolha um número inteiro de 1 a 8 para atribuir exclusivamente um ID de unidade para cada switch.

Note: Você precisará atribuir uma ID de unidade de 1 a um dos switches para designar uma pilha primária para uma pilha funcional.

Etapa 3. Clique em Apply e Reboot para salvar as alterações de cada switch. Será aberta uma janela de confirmação perguntando se você deseja continuar. Clique em OK e o dispositivo será reinicializado.

Note: Depois que as alterações forem aplicadas e cada dispositivo for redefinido, você poderá observar a atribuição bem-sucedida de ID observando o indicador de LED de ID da pilha em cada switch. Se você tiver atribuído um ID maior que 4, vários LEDs indicadores acenderão e sua soma indicará o ID da unidade do switch.

Modificando a atribuição de ID de unidade

Etapa 1. Depois que todos os switches terminarem a reinicialização e se tornarem uma pilha, faça login no utilitário de configuração da Web do mestre da pilha e navegue para Administração > Gerenciamento da pilha.

A seção Stack Topology View mostra a topologia atual da pilha e sua configuração de numeração estática. Você pode selecionar cada switch individual e editar sua ID de unidade.

Etapa 2 (opcional). Selecione o switch que deseja modificar. Na lista suspensa ID da unidade após redefinição, escolha um novo número inteiro a ser atribuído como ID da unidade para o switch.

Note: A alteração do ID da unidade de um switch pode exigir a alteração do ID da unidade de outro switch na pilha para evitar a numeração duplicada.

Etapa 3 (opcional). Clique em Apply e Reboot para salvar todas as alterações feitas na sua configuração de numeração estática. A numeração atualizada e a configuração da pilha serão exibidas na página Gerenciamento de pilha após a redefinição dos dispositivos.

Conclusão

A numeração estática permite que você escolha as IDs de unidade para cada switch. Como resultado, você pode facilmente modificar a topologia da pilha e designar quais unidades são as principais, de backup e de escravos da pilha. Depois de configurar sua pilha fisicamente, você pode acessar a página de gerenciamento de pilha de cada unidade e atribuir seu número de ID de unidade exclusivo.