Objetivo

O objetivo deste documento é fornecer uma compreensão funcional do identificador de produto (PID) para um determinado Switch Cisco.

- Exibir decodificador PID do roteador

- Exibir Decodificador PID de Ponto de Acesso Sem Fio

Decodificador de Switch

Exibir forma de tabela do gráfico

Tabelas

Tabela 1 - Recursos da porta

Tabela 2 - Sufixo da tomada de alimentação

Sufixo

Tipo de tomada elétrica

Países aplicáveis a

AR

Type I

Argentina

COMO

Tipo C, Tipo E (alta potência)

Partes da Ásia

AU

Type I

Austrália e Nova Zelândia

BR

Tipo C, Tipo E (alta potência)

Brasil

CN

Tipo A, Tipo I (alta potência)

China

UE

Tipo C, Tipo E (alta potência)

Europa (exceto Reino Unido e Irlanda), partes da Ásia, África

G5

Tipo C, Tipo G (alta potência)

Europa, Partes da Ásia, Oriente Médio, África

IN

Tipo C, Tipo D (alta potência)

Índia

JP

Tipo A, Tipo B (alta potência)

Japão

KR

Tipo C, Tipo F (alta potência)

Coreia

NA

Tipo A, Tipo B (alta potência)

Américas, Taiwan

RU

Tipo C, Tipo F (alta potência)

Rússia

SG

Tipo G

Cingapura

Reino Unido

Tipo G

Reino Unido, Irlanda, Partes da Ásia, Oriente Médio, África