Objetivo

O objetivo deste documento é mostrar como acessar a Interface do Usuário (UI) da Web em um switch Cisco Business que não esteja em uma rede existente.

Introduction

Uma das maneiras mais fáceis de definir configurações e fazer alterações em um switch é acessando sua interface de usuário da Web. A interface de usuário da Web também é conhecida como interface baseada na Web, orientação baseada na Web, utilitário baseado na Web, página de configuração da Web ou utilitário de configuração da Web.

Cada switch listado abaixo é um switch gerenciado e vem com uma interface de usuário da Web. Esse tipo de interface, o que você vê na tela, mostra opções para seleção. Você não precisa conhecer nenhum comando para navegar por essas telas. A IU da Web fornece ao administrador uma ferramenta que contém todos os recursos possíveis que podem ser alterados para modificar o desempenho de um switch. Além disso, a IU da Web pode dar acesso a uma conta de convidado, permitindo que o usuário visualize as configurações sem permitir alterações.

Ao configurar um novo switch, a Cisco Business recomenda que você faça as configurações do switch antes de conectá-lo à rede. Isso pode ajudar a evitar possíveis problemas e conflitos.

Se você quiser acessar a CLI de um switch que já está em uma rede, verifique Acessar a CLI via PuTTY usando uma Conexão de Console em Switches Gerenciados 300 e 500 Series.

Ao fazer essas configurações, você não deve estar conectado a uma Rede Virtual Privada (VPN) ou à Internet.

Switches aplicáveis

- SF300

- SG300

- SF350

- SG350

- SG350X

- SG350XG

- SF500

- SG500

- SG500X

- SG500XG

- SF550

- SF550X

- SG550X

- SG550XG

- CBS220

- CBS250

- CBS350

Conectar-se ao Switch

Como o switch não está em uma rede, você pode conectar uma extremidade de um cabo Ethernet a uma porta numerada no switch e a outra extremidade ao computador. Verifique se o switch está energizado. Um adaptador pode ser necessário para o computador, dependendo do modelo.

Determinar o endereço IP

Para acessar a interface do usuário da Web, você precisa saber o endereço IP do switch. Para simplificar, prossiga com uma das seguintes opções:

- Se o seu switch Cisco Business for novo, o endereço IP padrão será 192.168.1.254.

- Se você não conseguir se lembrar do endereço IP ou se não tiver uma configuração especial, use um clipe de papel aberto para pressionar o botão de reinicialização do switch por pelo menos 10 segundos enquanto ele estiver ligado. Isso redefinirá o switch para as configurações padrão e o endereço IP padrão de 192.168.1.254.

- Se você definir um endereço IP estático do switch, poderá inserir esse endereço IP em vez do padrão. Isso não é recomendado, pois pode haver configurações conflitantes que podem criar problemas na rede existente.

É importante que o adaptador Ethernet no computador tenha um endereço IP da mesma sub-rede IP que o switch Cisco Business que está conectado. O endereço deve estar no intervalo 192.168.1.2-192.168.1.253.

Para verificar o endereço IP atribuído ao seu sistema, abra um prompt de comando, digite ipconfig e pressione enter. Se o endereço IP não estiver nesse intervalo, você precisará alterar temporariamente o endereço IP do adaptador.

No Windows, clique em Iniciar e digite conexões de rede. Selecione View network connections. Clique com o botão direito do mouse em Ethernet (Conexão local) e clique em Propriedades. Selecione Protocolo TCP/IP versão 4 (TCP/IPv4) e clique em Propriedades. Clique no botão de opção Use the following IP address. Insira um endereço entre 192.168.1.2 e 192.168.1.253. Digite 255.255.255.0 no campo Máscara de sub-rede. Click OK.

Se quiser testar se há conectividade, você pode entrar no terminal e digitar ping 192.168.1.254. Se você receber respostas, está pronto.

Acessar a interface do usuário da Web do Switch

Agora que você sabe o endereço IP do switch e ambos os dispositivos estão na mesma sub-rede, você pode acessar a interface de usuário da Web.

Passo 1

Abra um navegador da Web.

Se você não vir o navegador da Web que deseja usar, poderá acessá-lo na barra de pesquisa inferior esquerda em um computador Windows. Comece a digitar o nome do aplicativo e selecione-o quando estiver listado como uma opção.

Passo 2

Insira 192.168.1.254 ou o endereço IP estático, se configurado, e clique em Enter no teclado. Isso abrirá a interface do usuário da Web, exibindo primeiro a tela de logon.

Ao acessar um switch, esse endereço IP padrão somente se aplica em situações em que o switch não está conectado a um roteador e o computador está conectado diretamente ao switch. Se o switch estiver conectado a um roteador, o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) atribuirá, por padrão, um endereço IP e poderá ser diferente.

Etapa 3

Se você vir uma tela de login, vá para a Etapa 8.

Se você receber um aviso de que não é seguro. Isso ocorre porque você não tem um certificado registrado para o switch. Você pode escolher Continuar, Adicionar exceção ou Avançado. Isso varia de acordo com o navegador da Web.

Se você tiver um bloqueador de pop-up, precisará clicar em para permitir o pop-up antes de continuar. A notificação normalmente aparece na parte superior direita da tela.

Neste exemplo, o Chrome foi usado para um navegador da Web. Esta mensagem é exibida; clique em Advanced.

Passo 4

Uma nova tela será aberta e você precisará clicar em Prosseguir para (endereço IP usado para acessar o switch) (não seguro).

Se estiver usando o Firefox como navegador da Web, clique em Avançado.

Etapa 6

Clique em Adicionar exceção.

Etapa 7

Clique em Confirmar exceção de segurança.

Passo 8

Em seguida, você precisa inserir um nome de usuário e uma senha. As credenciais padrão são cisco para o nome de usuário e a senha na primeira vez. Os switches mais antigos podem usar admin como nome de usuário e senha padrão. É altamente recomendável que você altere a senha para que ela seja mais complexa por motivos de segurança.

Se não aparecer uma tela de login, consulte a seção Dicas de solução de problemas abaixo.

Está tendo problemas? Tente estas dicas de solução de problemas!

Se você seguiu as etapas, mas não obteve acesso à interface de usuário da Web, pode estar em uma sub-rede de rede local (LAN) diferente do switch.

O que é uma LAN?

Uma LAN pode ter até vários prédios ou até uma casa. Todos os que estão conectados à LAN estão no mesmo local físico.

Geralmente em uma LAN, o roteador usa DHCP para atribuir a cada dispositivo seu próprio endereço IP interno exclusivo. Eles seguem um destes padrões:

- 10.0.0.0 /8 (10.x.x.x)

- 172.16.0.0 /12 (172.16.x.x - 172.31.x.x)

- 192.168.0.0 /16 (192.168.x.x)

Esses endereços são visíveis apenas dentro de uma rede local, entre dispositivos, e são considerados privados de redes externas.

Muitas redes usam uma sub-rede LAN 192.168.1.x, mas nem todas usam. Se você não tiver uma conexão com o switch, você não verá a interface do usuário da Web e provavelmente receberá um código de erro. Se isso ocorrer, você precisará verificar se a rede está na mesma sub-rede que o switch enquanto estiver fazendo as configurações.

Como o endereço IP do switch está definido como o padrão 192.168.1.254, você terá que entrar no computador e definir um endereço IP estático que esteja na mesma sub-rede para se conectar. O último octeto, representado com um x em 192.168.1.x pode ser qualquer número de 2 a 253. No cenário improvável de que você tenha um endereço IP estático configurado no switch, você precisaria estar na mesma sub-rede que o IP estático. Para obter mais informações sobre essas sub-redes, leia Endereçamento IP e Sub-rede para Novos Usuários.

Lembre-se de seguir essas etapas novamente para alterar o endereço IP do seu computador de volta a usar o DHCP depois de concluir as configurações no switch, antes de se conectar novamente à rede existente.

Passo 1

Você pode atribuir manualmente um endereço IP local ao seu computador para que ele fique na mesma rede do switch. No Windows, clique com o botão direito no ícone do computador na parte inferior direita da tela.

Passo 2

Selecione Abrir configurações de rede e Internet.

Etapa 2 (opção alternativa)

Clique no ícone da janela e no ícone de engrenagem na parte inferior esquerda da tela.

Em seguida, selecione Rede e Internet.

Etapa 3

Depois de seguir uma dessas opções, você verá uma tela semelhante a esta. Selecione Alterar opções do adaptador.

Passo 4

Clique com o botão direito do mouse na rede que você está usando e escolha Propriedades no menu suspenso. Isso permite que você veja qual IP está atribuído e altere a configuração.

Etapa 5

Selecione Protocolo TCP/IP Versão 4 (TCP/IPv4). Clique em Propriedades.

Etapa 6

Insira um endereço IP local que esteja na mesma sub-rede do switch. Neste exemplo, 192.168.1.33 foi inserido. Clique nos espaços na caixa Subnet mask e eles serão preenchidos automaticamente. Click OK.

Etapa 7

Agora, seu laptop deve ser capaz de se comunicar com seu switch. Volte para a seção Access the Web UI of the Switch deste artigo e siga as etapas.

Troubleshooting Adicional

Outras coisas a serem tentadas se ainda não estiver conectando:

- Insira o endereço IP do switch usando um navegador da Web diferente, portanto, em vez do Chrome, você pode usar o Firefox. Se você não tiver um segundo navegador da Web, poderá pesquisar e baixar um para que o aplicativo esteja disponível para avaliação.

- Tente inserir o endereço IP com http:// antes do endereço IP.

- Tente inserir o endereço IP com https:// antes do endereço IP.

- Reinicialize o laptop e o switch

- Use o clipe de papel para fazer uma redefinição de fábrica no switch caso ele não tenha funcionado na primeira vez.

Conclusão

Agora você deve ter acesso à interface do usuário da Web do switch que inclui um painel de navegação no lado esquerdo inferior. Ele contém uma lista dos recursos de nível superior do switch.

As cores desta página podem variar, bem como os recursos de nível superior, dependendo do equipamento e da versão do firmware. As categorias e opções variam entre os switches.

Este é um exemplo do painel de navegação em um switch SG550.

Este é um exemplo do painel de navegação em um switch CBS350.

Clique nos links a seguir para visualizar a página de um produto para cada série de switches. Cada um deles mostra dezenas de links para outros artigos sobre aquele equipamento:

- Switches gerenciados 300 Series

- Switches gerenciados 350 Series

- Switches gerenciados empilháveis 350X Series

- Switches gerenciados empilháveis 500 Series

- Switches gerenciados empilháveis 550X Series

- Switches inteligentes Cisco Business 220 Series

- Switches inteligentes Cisco Business série 250

- Switches gerenciados Cisco Business 350 Series

Mais informações podem ser encontradas nos seguintes links:

- Práticas recomendadas para configurar endereços IP estáticos no hardware comercial da Cisco

- Acesse a página de configuração baseada na Web do Cisco VPN Router.

- Acessar o utilitário baseado na Web de um WAP

- Acessar o utilitário baseado na Web de um telefone IP da Cisco

Em telefones de Voz sobre IP (VoIP), você precisa fazer login como admin e advanced na interface de usuário da Web para poder alterar muitas das configurações.