Data de identificação

12 de fevereiro de 2017

Data de resolução

N/A

Produtos afetados

Modelo

Versão do firmware

SG350X, Sx550X

2.2.0.x

Descrição do problema

Ao usar a função Remote Switched Port Analyzer (RSPAN), se o tráfego for encaminhado simultaneamente a uma porta de destino devido a uma operação espelho e outra operação (como encaminhamento regular), nem todo o tráfego é espelhado para a porta de destino de RSPAN.

Solução

Não há solução.