Data de identificação

30 de março de 2016

Data de resolução

N/A

Produtos afetados

Modelo

Versão do firmware

Entrada Fixa

SG350X, Sx550X

2.2.0.x

2.3.0.130

Descrição do problema

A configuração da porta XG não pode ser alterada para desativar a negociação e definir a velocidade ao mesmo tempo através do utilitário baseado na Web do switch.

Resolução

Atualize o firmware do switch para a versão mais recente. Para obter instruções, clique aqui.

Solução

Se não quiser atualizar o firmware do switch por algum motivo, você pode executar a seguinte solução:

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do seu switch. O nome do usuário e a senha padrão são cisco/cisco.

Note: Se você já tiver alterado a senha ou criado uma nova conta, insira suas novas credenciais.

Etapa 2. Escolha Port Management > Port Settings.

Etapa 3. Na Tabela de configurações de porta, clique no botão de opção que corresponde à porta que você deseja configurar e clique em Editar.

Note: Neste exemplo, XG2 é escolhido.

Etapa 4. Desmarque a caixa de seleção Habilitar negociação automática para desabilitar a negociação automática e clique em Aplicar.

Etapa 5. Clique na velocidade da porta na área Velocidade da porta administrativa.

Note: Neste exemplo, 1000M é escolhido.

Etapa 6. Clique em Aplicar e, em seguida, clique em Fechar.

Passo 7. (Opcional) Clique no botão Salvar para salvar as configurações no arquivo de configuração de inicialização.

Agora você deve ter desativado com êxito a negociação automática e alterado a configuração de velocidade da porta por meio do utilitário baseado na Web do switch.