Data de identificação

23 de maio de 2017

Data de resolução

30 de março de 2018

Produtos afetados

Modelo

Versão do firmware

SG350X

2.2.0.X

Descrição do problema

A modelagem de tráfego de saída em interfaces de uplink de dispositivo XG limita o tráfego a 80 Kbps, mesmo que você tenha configurado uma taxa mais baixa.

Solução

Use um valor de modelagem de saída superior a 80 Kbps.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.