Data de identificação

23 de maio de 2017

Data de resolução

30 de março de 2018

Produtos afetados

Modelo

Versão do firmware

SG350X

2.2.0.x

Descrição do problema

O tráfego de túnel 6to4 não é encaminhado na taxa de linha quando a porta de saída do túnel é trunk ou general tagged.

Solução

Configure a porta de túnel como uma porta de acesso ou nenhuma porta de switch. Para fazer isso, siga as etapas abaixo:

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do switch e vá para VLAN Management > Interface Settings.

Etapa 2. Em Interface Settings Table (Tabela de configurações de interface), clique no botão de opção da porta do túnel e clique em Edit (Editar).

Note: Neste exemplo, GE46 é escolhido.

Etapa 3. Na janela Editar configurações de interface, verifique se a interface marcada é a escolhida na página anterior. Caso contrário, escolha a interface correta no menu suspenso.

Etapa 4. Clique no botão de opção Access (Acesso) no Interface VLAN Mode (Modo VLAN de interface) para tornar a porta uma porta de acesso.

Etapa 5. Clique em Apply.

O modo VLAN de interface da porta escolhida agora mostrará Acesso na Tabela de configurações de interface.

Etapa 6. Clique no botão piscando   para salvar permanentemente as configurações.

© 2017 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados.