Data de identificação

23 de maio de 2017

Data de resolução

N/A

Produto afetado

Modelo

Versão do firmware

SG350XG

2.2.0.x

Descrição do problema

O Smart Network Application (SNA) não libera a RAM (Random Access Memory, memória de acesso aleatório) corretamente quando é deixada aberta por um longo período de tempo, como deixá-la ativada da noite para o dia, o que faz com que um navegador da Web congele devido à falta de RAM.

Status atual

Não há solução alternativa conhecida.