Data de identificação

23 de maio de 2017

Data de resolução

N/A

Produto afetado

Modelo

Versão do firmware

SG350XG

2.2.0.x

Descrição do problema

Ao selecionar vários dispositivos nos quais atualizar e marcar a caixa de seleção Reinicializar dispositivos após o download por meio do Smart Network Application (SNA), o prompt de sucesso aparece antes mesmo da operação ser concluída em todos os dispositivos.

Status atual

Não há solução alternativa conhecida.