Data de identificação

19 de agosto de 2016

Data de resolução

5 de junho de 2017

Produto afetado

Modelo

Versão do firmware

Entrada Fixa

SG350XG

2.2.0.x

2.3.0.130

Descrição do problema

A exibição da topologia de rede do Smart Network Application (SNA) em um switch falha ao fazer logon com um endereço IPv6 usando o navegador Microsoft Edge em um Windows 10.

Resolução

Esse problema é corrigido quando você atualiza para a versão 2.3.0.130 do firmware. Para atualizar, clique aqui para obter instruções.