Objetivo

O objetivo deste documento é mostrar como configurar a eficiência energética no SG350XG e SG550XG.

Introduction

Os switches SG350XG e SG550XG são compatíveis com IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet) e Green Ethernet. Esses recursos são uma série de modificações que farão com que o switch use menos energia, tornando-o mais eficiente no uso de energia e econômico. Por exemplo, você pode desativar as portas quando elas não estão transmitindo ou recebendo dados, mas ainda assim o switch as considera administrativamente ativas. Se os dados precisarem ser movidos, a porta despertará rapidamente, sem perda de pacotes.

Dispositivos aplicáveis

- SG350XG

- SG550XG

Versão de software

- v2.0.0.73

Configuração de Propriedades Globais de Energia

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Port Management > Green Ethernet > Properties.

A página Propriedades é aberta.

Para que as configurações desta página se tornem efetivas, talvez seja necessário configurar portas individuais. Para isso, clique no link Note:Port Settings (Configurações de porta) na parte superior da página para ir para a página Port Settings (Configurações de porta). Isso está descrito na seção seguinte.

Etapa 2. (Opcional) No campo Port LEDs, desmarque a caixa de seleção Enable para desligar todos os LEDs de porta no switch. É marcada por padrão.

Além disso, os seguintes campos têm mais informações:

- Energy Detect Mode - (Modo de detecção de energia) Este campo mostra se o modo de detecção de energia está Habilitado ou Desabilitado. Por padrão, ele é ativado. Esse recurso permite que as portas inativas se movam para um estado de baixo consumo de energia, enquanto ainda estão administrativamente ativadas. A recuperação desse estado é rápida, transparente e não resulta em perda de pacotes. As portas GE e FE suportam este modo.

- Short Reach - Este campo mostra se o modo de alcance curto está Enabled (Habilitado) ou Disabled (Desabilitado). Por padrão, ele é ativado. Este recurso reduz o consumo de energia de uma porta se detectar um cabo curto. Este modo só é suportado em portas RJ45 GE; não se aplica às portas Combo.

- Economias de energia - Exibe a porcentagem de economia de energia usando Ethernet verde e Short Reach. Ele não exibe informações sobre a energia economizada pelo EEE.

- Economia de energia cumulativa - Exibe a quantidade de energia economizada desde a última reinicialização do dispositivo.

Para redefinir o campo Note:Economia de energia cumulativa, clique no botão Redefinir contador de economia de energia.

Etapa 3. (Opcional) No campo 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE), a caixa de seleção Enable (Habilitar) é marcada por padrão. Isso globalmente permite o EEE e é diferente do Green Ethernet. Os padrões de EEE foram criados pelo IEEE para reduzir o consumo de energia em períodos de baixa atividade. Você pode desabilitar o EEE desmarcando esta caixa de seleção.

Etapa 4. Clique em Apply. As configurações de energia são aplicadas imediatamente.

Configurando propriedades de porta individuais

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha Port Management > Green Ethernet > Port Settings.

A página Configurações de porta é aberta.

A captura de tela está exibindo 10 portas por página, mas o padrão é exibir todas as portas na mesma página. Essa configuração pode ser ajustada com a lista suspensa no canto superior direito da Tabela Note:de configuração de porta.

Para que as configurações desta página se tornem efetivas, talvez seja necessário definir as configurações globais. Para fazer isso, clique no link Propriedades na parte superior da página para ir para a página Propriedades. Isto é descrito na seção anterior.

Etapa 2. Selecione o botão de opção de uma porta na Tabela de configurações de porta e clique em Editar... para editar suas configurações de energia na janela Editar configuração de porta.

Etapa 3. No campo Interface, use os Port para selecionar uma porta em um switch a ser configurado. Esse campo mostra automaticamente a porta selecionada na Tabela de configurações de porta e é usado principalmente para alternar entre diferentes portas sem voltar à página anterior.

Etapa 4. No campo 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE), marque a caixa de seleção Enable para ativar EEE para a porta específica. É marcada por padrão.

Etapa 5. No campo 802.3 Energy Efficient Ethernet (EEE), marque a caixa de seleção Enable para que a porta anuncie seus recursos de EEE através do LLDP (Link Layer Discovery Protocol). É marcada por padrão.

Etapa 6. Clique em Apply. Suas configurações de porta são atualizadas imediatamente. Você pode clicar em Fechar para retornar à página Configurações de porta ou escolher outra porta para configurar no campo Interface.

Passo 7. Para copiar rapidamente as configurações de uma porta para outra porta ou grupo de portas, selecione o botão de opção na Tabela de configurações de porta e clique no botão Copiar configurações....

Etapa 8. Na janela Copiar configurações, insira a(s) porta(s) para a qual deseja copiar no campo de texto. Você pode especificar várias portas, separadas por vírgulas ou um intervalo de portas.

Etapa 9. Clique em Apply. As configurações são copiadas.

Agora você definiu com êxito as configurações de eficiência energética no switch SG350XG ou SG550XG.