Objetivo

Os switches totalmente gerenciados Cisco Sx350 Series são switches autônomos que fornecem portas Fast Ethernet (FE)/Gigabit Ethernet (GE) e Small Form-Fator Pluggable (SFP) 2 Combo + PoE em modelos específicos. Os switches são fornecidos com a nova geração de processador de pacote altamente integrado para aplicações Carrier Ethernet e Small-Medium Enterprise (SME) com desempenho total em velocidade de cabo.

O utilitário baseado na Web permite que você implante e gerencie sua rede com eficiência. A configuração e a solução de problemas podem ser feitas facilmente com ferramentas fáceis de usar, como o Cisco Discovery Protocol (CDP), FindIT Network Management e Cisco Smartports, que permitem que sua rede detecte e configure automaticamente todos os dispositivos Cisco conectados.

Este artigo tem como objetivo mostrar as especificações de produto e hardware dos switches totalmente gerenciados Sx350 Series. Para saber mais sobre os Switches totalmente gerenciados Sx350 Series, clique aqui.

Especificações do produto

Desempenho

Recurso

Descrição

Capacidade de switching e taxa de encaminhamento

Todos os switches são com velocidade de cabo e sem bloqueio

Nome do modelo

Taxa de encaminhamento em milhões de pacotes por segundo (mpps; pacotes de 64 bytes)

Capacidade de switching em gigabits por segundo

SF350-48

13.10

17.6

SF350-48P

13.10

17.6

SF350-48MP

13.10

17.6

SG350-10

14.88

20.0

SG350-10P

14.88

20.0

SG350-10MP

14.88

20.0

SG355-10MP

14.88

20.0

SG350-28

41.67

56.0

SG350-28P

41.67

56.0

SG350-28MP

41.67

56.0

Comutação de Camada 2

Recurso

Descrição

STP (Spanning Tree Protocol)

- Suporte a Spanning Tree 802.1d padrão

- Convergência rápida usando 802.1w ou Rapid Spanning Tree (RSTP), habilitada por padrão

- 8 instâncias são suportadas

- Várias instâncias de Spanning Tree usando 802.1s (MSTP)

Agrupamento de portas

Suporte para LACP (Link Aggregation Control Protocol) IEEE 802.3ad

- Até 8 grupos

- Até 8 portas por grupo com 16 portas candidatas para cada agregação de link 802.3ad (dinâmico)

Rede local virtual (VLAN)

- Suporte para até 4096 VLANs simultaneamente

- VLANs baseadas em porta e 802.1Q

- VLAN baseada no Controle de Acesso ao Meio (MAC - Media Access Control)

- VLAN de gerenciamento

- Private VLAN Edge (PVE), também conhecida como portas protegidas, com vários uplinks

- VLAN de convidado

- VLAN não autenticada

- Atribuição dinâmica de VLAN via servidor RADIUS junto com autenticação de cliente 802.1x

- VLAN de Equipamento nas Instalações do Cliente (CPE - Customer Premises Equipment)

VLAN de voz

- O tráfego de voz é automaticamente atribuído a uma VLAN específica de voz e tratado com níveis apropriados de QoS.

- Os recursos de voz automática fornecem implantação automatizada em toda a rede de endpoints de voz e dispositivos de controle de chamadas.

VLAN de TV multicast

A VLAN de TV multicast permite que a VLAN multicast única seja compartilhada na rede enquanto os assinantes permanecem em VLANs separadas, também conhecidas como Multicast VLAN Registration (MVR)

VLAN Q-in-Q

As VLANs cruzam de forma transparente uma rede de provedor de serviços enquanto isolam o tráfego entre os clientes

GVRP (Generic VLAN Registration Protocol) e GARP (Generic Attribute Registration Protocol)

Protocolos para propagar e configurar automaticamente VLANs em um domínio interligado

Detecção de enlace unidirecional (UDLD)

O UDLD monitora a conexão física para detectar links unidirecionais causados por cabeamento incorreto ou falhas de cabo/porta para evitar loops de encaminhamento e bloqueio de tráfego em redes comutadas

Retransmissão do Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) na Camada 2

Transmissão do tráfego DHCP para o servidor DHCP em diferentes VLANs; funciona com a Opção de DHCP 82

Rastreamento de Internet Group Management Protocol (IGMP) versões 1, 2 e 3

O IGMP limita o tráfego multicast com uso intensivo de largura de banda apenas para os solicitantes; suporta grupos multicast 1K (o multicast específico da origem também é suportado)

Questionário de IGMP

O verificador IGMP é usado para suportar um domínio multicast de Camada 2 de switches de espionagem na ausência de um roteador multicast

Bloqueio de Chefe de Linha (HOL)

Prevenção de bloqueio de HOL

Quadro Jumbo

Até 9216 bytes

Camada 3

Recurso

Descrição

Roteamento IPv4

- Roteamento em velocidade de cabo de pacotes IPv4

- Até 512 rotas estáticas e até 128 interfaces IP

Roteamento entre domínios sem classe (CIDR)

Suporte para CIDR

Interface da camada 3

Configuração da interface da Camada 3 na porta física, LAG, interface VLAN ou interface de loopback

Retransmissão de DHCP na Camada 3

Relé de tráfego DHCP em domínios IP

Retransmissão UDP (User Datagram Protocol)

Transmissão de informações de broadcast em domínios de Camada 3 para descoberta de aplicativos ou retransmissão de pacotes de bootP/DHCP

Servidor de DHCP

- O switch funciona como um servidor DHCP IPv4 que serve endereços IP para vários pools/escopos de DHCP

- Suporte para opções de DHCP

Security

Recurso

Descrição

Protocolo Secure Shell (SSH)

O SSH é um substituto seguro para o tráfego Telnet. O Secure Copy Protocol (SCP) também usa SSH. SSH v1 e v2 são suportados.

SSL (Secure Sockets Layer)

Suporte SSL: Criptografa todo o tráfego HTTPS, permitindo acesso altamente seguro à GUI de gerenciamento baseada em navegador no switch.

IEEE 802.1X (função de autenticador)

- 802.1X: Autenticação e tarifação RADIUS, hash MD5; VLAN de convidado; VLAN não autenticada, modo de host único/múltiplo e sessões únicas/múltiplas

- Suporta 802.1X baseado em tempo

- Atribuição de VLAN dinâmica

Autenticação baseada na Web

A autenticação baseada na Web fornece controle de admissão de rede através do navegador da Web para qualquer dispositivo host e sistema operacional.

Protetor de Unidade de Dados de Protocolo de Bridge (BPDU - Bridge Protocol Data Unit) STP

Um mecanismo de segurança para proteger a rede de configurações inválidas. Uma porta habilitada para o BPDU Guard será desativada se uma mensagem BPDU for recebida nessa porta.

Protetor de raiz STP

Isso evita que os dispositivos de borda que não estão no controle do administrador de rede se tornem nós raiz do Spanning Tree Protocol.

Rastreamento de DHCP

Filtra mensagens DHCP com endereços IP não registrados e/ou de interfaces inesperadas ou não confiáveis. Isso evita que dispositivos invasores se comportem como servidores DHCP.

Proteção de origem IP (IPSG)

Quando o IP Source Guard está ativado em uma porta, o switch filtra os pacotes IP recebidos da porta se os endereços IP de origem dos pacotes não tiverem sido configurados estaticamente ou aprendidos dinamicamente do rastreamento de DHCP. Isso evita a falsificação do endereço IP.

Inspeção ARP dinâmica (DAI)

O switch descarta os pacotes ARP (Address Resolution Protocol Protocolo de Resolução de Endereços) de uma porta se não houver vínculos IP/MAC estáticos ou dinâmicos ou se houver uma discrepância entre os endereços de origem ou de destino no pacote ARP. Isso evita ataques de intermediários.

Ligação IP/MAC/Porta (IPMB)

Os recursos anteriores (DHCP Snooping, IP Source Guard e Dynamic ARP Inspection) trabalham juntos para evitar ataques de DOS na rede, aumentando assim a disponibilidade da rede.

Secure Core Technology (SCT)

Assegura que o switch receba e processe o gerenciamento e o tráfego de protocolo, independentemente do tráfego recebido.

Dados confidenciais seguros (SSD)

Um mecanismo para gerenciar dados confidenciais (como senhas, chaves, etc.) com segurança no switch, preenchendo esses dados para outros dispositivos e fazendo a configuração automática segura. O acesso para visualizar os dados confidenciais como texto simples ou criptografado é fornecido de acordo com o nível de acesso configurado pelo usuário e o método de acesso do usuário.

Isolamento da camada 2 Borda da VLAN privada (PVE) com VLAN de comunidade

O PVE (também conhecido como portas protegidas) fornece isolamento de Camada 2 entre dispositivos na mesma VLAN, suporta vários uplinks.

Segurança da porta

A capacidade de bloquear endereços MAC de origem em portas e limitar o número de endereços MAC aprendidos.

Remote Authentication Dial-In User Service

(RADIUS), Sistema de controle de acesso do controlador de acesso de terminal (TACACS+)

Suporta autenticação RADIUS e TACACS; o switch funciona como um cliente

Controle de Tempestade de Mensagens

Transmissão, multicast e unicast desconhecido

Contabilidade RADIUS

As funções de contabilidade RADIUS permitem que os dados sejam enviados no início e no fim dos serviços, indicando a quantidade de recursos (como tempo, pacotes, bytes e assim por diante) usados durante a sessão.

Proteção contra negação de serviço (DoS)

Prevenção de ataque de DoS

Listas de controle de acesso (ACLs)

- Suporte para até 512 regras

- Limite de taxa ou queda com base no MAC de origem e destino, ID da VLAN ou endereço IP, protocolo, porta, precedência de DSCP/IP, portas de origem e destino TCP/UDP, prioridade 802.1p, tipo Ethernet, pacotes ICMP (Internet Control Message Protocol), pacotes IGMP, flag TCP, ACLs baseadas em tempo.

Qualidade de Serviço

Recurso

Descrição

Níveis de prioridade

8 filas de hardware por porta

Programação

Prioridade estrita e atribuição de fila de rodízio ponderado (WRR - Weighted Round-Robin) com base em DSCP e classe de serviço (802.1p/CoS)

Classe de serviço

Baseado em portas; com base na prioridade de VLAN 802.1p; precedência IP IPv4/v6, Tipo de serviço (ToS) e baseado em DSCP; Serviços diferenciados (DiffServ); classificação e remarcação de ACLs, QoS confiável

Limitação de taxas

vigilante de ingresso; Modelagem de saída e controlo de taxa; por VLAN, por porta e baseado em fluxo

Evitando congestionamento

Um algoritmo de prevenção de congestionamento TCP é necessário para reduzir e impedir a sincronização de perda de TCP global

Padrões

Recurso

Descrição

Padrões

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad LACP, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3z Controle de fluxo 3x, IEEE 802.1D (STP, GARP e GVRP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 8 RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 802.3at 56, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 922, RFC 920, RFC 950, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 115 5, RFC 1157, RFC 1350, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1624, RFC 1700, RFC 1867, RFC 2030, RFC 2616, RFC 213 1, RFC 2132, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 2576, RFC 4330, RFC 121 3, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1573, RFC 1643, RFC 1757, RFC 1907, RFC 201 1, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 286 3, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1215, RFC 3416

IPv6

Recurso

Descrição

IPv6

- modo de host IPv6

- IPv6 sobre Ethernet

- Pilha dupla IPv6/IPv4

- Descoberta de roteador e vizinho (ND) IPv6

- Configuração automática do endereço IPv6 stateless

- Descoberta de MTU (unidade máxima de transmissão) de caminho

- Detecção de endereço duplicado (DAD)

- ICMP versão 6

QoS IPv6

Priorizar pacotes IPv6 no hardware

ACL IPv6

Descarte ou limite de taxa de pacotes IPv6 no hardware

- Segurança de primeiro salto IPv6

- protetor de RA

- inspeção de ND

- proteção DHCPv6

- Tabela de vinculação de vizinhos (rastreamento e entradas estáticas)

- Verificação de integridade da associação de vizinhos

Rastreamento de Detecção de Ouvinte Multicast (MLD v1/2)

Entregar pacotes multicast IPv6 somente aos receptores necessários

Aplicativos IPv6

Web/SSL, servidor Telnet/SSH, cliente Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), configuração automática de DHCP, Cisco Discovery Protocol (CDP), Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

Solicitação de comentários (RFCs) IPv6 suportada

- RFC 4443 (que torna obsoleto o RFC2463) - ICMP versão 6

- RFC 4291 (que obsoleta o RFC 3513) - Arquitetura de endereço IPv6

- RFC 4291 - Arquitetura de endereçamento IPv6

- RFC 2460 - especificação IPv6

- RFC 4861 (que obsoleta RFC 2461) - Descoberta de vizinhos para IPv6

- RFC 4862 (que torna obsoleta a RFC 2462) - configuração automática do endereço IPv6 stateless

- RFC 1981 - descoberta de MTU de caminho

- RFC 4007 - Arquitetura de endereço com escopo IPv6

- RFC 3484 - Mecanismo de seleção de endereço padrão

Gerenciamento

Recurso

Descrição

Interface de usuário da Web

Utilitário de configuração de switch integrado para fácil configuração de dispositivo baseado em navegador (HTTP/HTTPS). Suporta configuração, painel do sistema, manutenção do sistema e monitoramento

Simple Network Management Protocol

SNMP versões 1, 2c e 3 com suporte para interceptações e SNMP versão 3 Modelo de segurança baseado em usuário (USM)

Base de informações de gerenciamento (MIBs) padrão

draft-ietf-bridge-8021x-MIB

draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB

draft-ietf-hubmib-etherif-MIB-v3-00-MIB

draft-ietf-syslog-device-MIB

ianaaddrfamnumbers-MIB

ianaifty-MIB

ianaprot-MIB

inet-address-MIB

ip-forward-MIB

ip-MIB

RFC1155-SMI

RFC1213-MIB

SNMPv2-MIB

SNMPv2-SMI

SNMPv2-TM

RMON-MIB.my

dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB

rfc1724-MIB

RFC-1212.my_for_MG-Soft

rfc1213-MIB

rfc1757-MIB RFC-

1215.my SNMPv2-

CONF.my

SNMPv2-TC.my

rfc2674-MIB

rfc2575-MIB

rfc2573-MIB

rfc2233-MIB

rfc2013-MIB

rfc2012-MIB

rfc2011-MIB

draft-ietf-entmib-sensor-MIB

lldp-MIB

lldpextdot1-MIB

lldpextdot3-MIB

lldpextmed-MIB

p-bridge-MIB

q-bridge-MIB

rfc1389-MIB

rfc1493-MIB

rfc1611-MIB

rfc1612-MIB

rfc1850-MIB

rfc1907-MIB

rfc2571-MIB

rfc2572-MIB

rfc2574-MIB

rfc2576-MIB

rfc2613-MIB

rfc2665-MIB

rfc2668-MIB

rfc2737-MIB

rfc2925-MIB

rfc3621-MIB

rfc4668-MIB

rfc4670-MIB

trunk-MIB

tunnel-MIB

udp-MIB

MIBs privadas

CISCOSB-lldp-MIB CISCOSB-

brgmulticast-MIB CISCOSB-

bridgemibjects-MIB

CISCOSB-bonjour-MIB

CISCOSB-dhcpcl-MIB

CISCOSB-MIB

CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB

CISCOSB-traceroute-MIB

CISCOSB-telnet-MIB

CISCOSB-stormctrl-MIB

CISCOSB-ssh-MIB

CISCOSB-socket-MIB

CISCOSB-sntp-MIB

CISCOSB-smon-MIB

CISCOSB-phy-MIB

CISCOSB-multisessionterminal-MIB

CISCOSB-mri-MIB

CISCOSB-jumboframes-MIB

CISCOSB-gvrp-MIB

CISCOSB-endofmib-MIB

CISCOSB-dot1x-MIB

CISCOSB-deviceparams-MIB

CISCOSB-cli-MIB

CISCOSB-cdb-MIB

CISCOSB-brgmacswitch-MIB

CISCOSB-3sw2swtables-MIB

CISCOSB-smartPorts-MIB

CISCOSB-tbi-MIB

CISCOSB-macbaseprio-MIB

CISCOSB-policy-MIB

CISCOSB-env_mib

CISCOSB-sensor-MIB

CISCOSB-aaa-MIB

CISCOSB-application-MIB

CISCOSB-bridgessecurity-MIB

CISCOSB-copy-MIB

CISCOSB-CpuCounters-MIB

CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB

CISCOSB-dhcp-MIB

CISCOSB-dlf-MIB

CISCOSB-dnscl-MIB

CISCOSB-embweb-MIB

CISCOSB-fft-MIB

CISCOSB-file-MIB

CISCOSB-greeneth-MIB

CISCOSB-interfaces-MIB

CISCOSB-interfaces_recovery-MIB

CISCOSB-ip-MIB

CISCOSB-iprouter-MIB

CISCOSB-ipv6-MIB

CISCOSB-mnginf-MIB

CISCOSB-lcli-MIB

CISCOSB-localization-MIB

CISCOSB-mcmngr-MIB

CISCOSB-mng-MIB

CISCOSB-physdescription-MIB

CISCOSB-Poe-MIB

CISCOSB-protectedport-MIB

CISCOSB-rmon-MIB

CISCOSB-rs232-MIB

CISCOSB-SecuritySuite-MIB

CISCOSB-snmp-MIB

CISCOSB-specialbpdu-MIB

CISCOSB-banner-MIB

CISCOSB-syslog-MIB

CISCOSB-TcpSession-MIB

CISCOSB-traps-MIB

CISCOSB-trunk-MIB

CISCOSB-tuning-MIB

CISCOSB-tunnel-MIB

CISCOSB-udp-MIB

CISCOSB-vlan-MIB

CISCOSB-ipstdacl-MIB

CISCO-SMI-MIB

CISCOSB-DebugCapabilities-MIB

CISCOSB-CDP-MIB

CISCOSB-vlanVoice-MIB

CISCOSB-EVENTS-MIB

CISCOSB-sysmng-MIB

CISCOSB-sct-MIB

CISCO-TC-MIB

CISCO-VTP-MIB

CISCO-CDP-MIB

CISCOSB-eee-MIB

CISCOSB-ssl-MIB

CISCOSB-qosclimib-MIB

CISCOSB-digitalkeymanage-MIB

CISCOSB-tbp-MIB

CISCOSMB-MIB

CISCOSB-sd-MIB

CISCOSB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB

CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB

CISCOSB-rfc2925-MIB

Monitoração remota (RMON)

O agente de software RMON incorporado oferece suporte a 4 grupos RMON (histórico, estatísticas, alarmes e eventos) para melhor gerenciamento, monitoramento e análise de tráfego

Pilha dupla IPv4 e IPv6

Coexistência de ambas as pilhas de protocolo para facilitar a migração

Upgrade de firmware

- Atualização do navegador da Web (HTTP/HTTPS) e TFTP e upgrade sobre SCP em execução no SSH

- A atualização também pode ser iniciada através da porta do console

- Duas imagens para atualizações de firmware resilientes

Espelhamento de portas

O tráfego em uma porta ou VLAN pode ser espelhado para outra porta para análise com um analisador de rede ou sonda RMON. Até 8 portas de origem podem ser espelhadas para uma porta de destino. Uma única sessão é suportada

Espelhamento de VLAN

O tráfego de uma VLAN pode ser espelhado para uma porta para análise com um analisador de rede ou sonda RMON. Até 8 VLANs de origem podem ser espelhadas para uma porta de destino. Uma única sessão é suportada.

DHCP (Opção 12, 66, 67, 82, 129 e 150)

As opções de DHCP facilitam um controle mais rígido a partir de um ponto central (servidor DHCP) para obter o endereço IP, a configuração automática (com o download do arquivo de configuração), a retransmissão de DHCP e o nome do host

Cópia segura (SCP)

Transferir com segurança arquivos para e do switch

Autoconfiguração com download de arquivo do Secure Copy (SCP)

Permite a implantação em massa segura com proteção de dados confidenciais

Arquivos de configuração editáveis por texto

Arquivos de configuração podem ser editados com um editor de texto e baixados para outro switch, facilitando a implantação em massa

Smartports

Configuração simplificada de QoS e recursos de segurança

Auto Smartports

Aplica a inteligência fornecida através das funções Smartport e a aplica automaticamente à porta com base nos dispositivos descobertos pelo Cisco Discovery Protocol ou LLDP-MED. Isso facilita implantações automatizadas.

CLI Textview

Interface de linha de comando com script. Uma CLI completa e uma CLI baseada em menu são suportadas. Os níveis de privilégio de usuário 1, 7 e 15 são suportados para a CLI.

Serviços em nuvem

Suporte para a ferramenta de rede FindIT da Cisco Small Business

Localização

Localização da GUI e da documentação em vários idiomas

Outro gerenciamento

Traceroute; gerenciamento IP único; HTTP/HTTPS; SSH; RADIUS; espelhamento de portas; Atualização do TFTP; cliente DHCP; BOOTP; SNTP; Atualização do Xmodem; diagnósticos de cabos; ping; syslog; Cliente Telnet (suporte seguro SSH)

Operação de porta baseada em tempo

Ligar para cima ou para baixo com base na agenda definida pelo utilizador (quando a porta está administrativamente ativada)

Banner de login

Vários banners configuráveis para Web e CLI

Eficiência energética

Recurso

Descrição

Conformidade com EEE (802.3az)

Suporta 802.3az em todas as portas de cobre (modelos SG350)

Detecção de energia

- Desliga automaticamente as portas Gigabit Ethernet e 10/100 RJ-45 ao detectar um link inativo

- O modo ativo é retomado sem perda de nenhum pacote quando o switch detecta o link ativo

Detecção do comprimento do cabo

Ajusta a intensidade do sinal com base no comprimento do cabo para modelos Gigabit Ethernet. Reduz o consumo de energia para cabos menores que 10m.

Desativar LEDs de porta

Os LEDs podem ser desligados manualmente para economizar energia

General

Recurso

Descrição

Jumbo frames

Tamanhos de quadros de até 9 K (9216) bytes suportados em interfaces 10/100 e Gigabit

tabela MAC

Até 16.000 (1.6384) endereços MAC

Descoberta

Recurso

Descrição

Bonjour

O switch se anuncia usando o protocolo Bonjour

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) (802.1ab) com extensões LLDP-MEDE

O LLDP permite que o switch anuncie sua identificação, configuração e recursos aos dispositivos vizinhos que armazenam os dados em uma MIB. O LLDP-MED é um aprimoramento do LLDP que adiciona os ramais necessários para telefones IP.

Protocolo Cisco Discovery

O switch se anuncia usando o Cisco Discovery Protocol. Ele também aprende o dispositivo conectado e suas características por meio do Cisco Discovery Protocol.

Power Over Ethernet (PoE)

Recurso

Descrição

PoE 802.3af ou PoE+ 802.3at fornecidos sobre qualquer uma das portas RJ-45 nos orçamentos de energia listados

Os switches suportam PoE+ 802.3at, 802.3af, 802.3xx 60W e PoE pré-padrão (antigo) da Cisco. Potência máxima de 60 W para qualquer porta 10/100 ou Gigabit Ethernet para dispositivos PoE+ suportados e 15,4 W para dispositivos PoE suportados, até que o orçamento PoE para o switch seja atingido. A potência total disponível para PoE por switch é a seguinte:

Nome do modelo

Alimentação dedicada ao PoE

Número de portas que suportam PoE

SF350-48P

382 W

48

SF350-48MP

740 W

48

SG350-10P

62 W

8

SG350-10MP

62 W

8

SG355-10P

124 W

8

SG350-28P

195 W

24

SG350-28MP

382 W

24

Interfaces físicas

Recurso

Descrição

Portas

Nome do modelo

Total de portas do sistema

Portas RJ-45

Portas combinadas (RJ-45 + SFP)

SF350-48

48 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

2 Gigabit Ethernet

2 slots SFP, 2 Gigabit Ethernet

SF350-48P

48 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

2 Gigabit Ethernet

2 slots SFP, 2 Gigabit Ethernet

SF350-48MP

48 Fast Ethernet + 4 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

2 Gigabit Ethernet

2 slots SFP, 2 Gigabit Ethernet

SG350-10

Ethernet 10 Gigabit

8 Gigabit Ethernet

Combinação de 2 Gigabit Ethernet

SG350-10P

Ethernet 10 Gigabit

8 Gigabit Ethernet

Combinação de 2 Gigabit Ethernet

SG355-10P

Ethernet 10 Gigabit

8 Gigabit Ethernet

Combinação de 2 Gigabit Ethernet

SG350-10MP

Ethernet 10 Gigabit

8 Gigabit Ethernet

Combinação de 2 Gigabit Ethernet

SG350-28

28 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

2 slots SFP, combinação de 2 Gigabit Ethernet

SG350-28P

28 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

2 slots SFP, combinação de 2 Gigabit Ethernet

SG350-28MP

28 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

2 slots SFP, combinação de 2 Gigabit Ethernet

Botões

Botão Redefinir

Tipo de cabeamento

Par trançado não blindado (UTP) Categoria 5 ou superior para 10BASE-T/100BASE-TX;

UTP Categoria 5 Ethernet ou superior para 1000BASE-T

LEDs

Sistema, Link/Act, PoE, Velocidade, opção de economia de energia de LED

Flash

32 MB

Memória da CPU

256 MB

Buffer de pacote

Recurso

Descrição

Buffer de pacote

Todos os números são agregados em todas as portas à medida que os buffers são compartilhados dinamicamente:

Nome do modelo

Buffer de pacote

SF350-48

24 Mb

SF350-48P

24 Mb

SF350-48MP

24 Mb

SG350-10

12 Mb

SG350-10P

12 Mb

SG355-10P

12 Mb

SG350-10MP

12 Mb

SG350-28

12 Mb

SG350-28P

12 Mb

SG350-28MP

12 Mb

Módulos SFP suportados

SKU

Mídia

Velocidade

Distância máxima

MGBSX1

Fibra Multímodos

1000 Mbps

350 m

MGBLH1

Fibra monomodo

1000 Mbps

40 km

MGBT1

Fibra monomodo

1000 Mbps

100 km

Ambiente

Recurso

Descrição

Dimensões (L x A x P)

SG350-10, SG350-10P, SG350-10MP:

11 pol x 1,45 pol x 6,7 pol (279,4 x 44,45 x 170 mm)

SG355-10P, SG350-28:

17,3 x 1,45 x 10,1 pol (440 x 44,45 x 202 mm)

SF350-48, SG350-28P, SG350-28MP:

17,3 x 1,45 x 10,1 pol (440 x 44,45 x 257 mm)

SF350-48P, SF350-48MP:
17,3 x 1,45 x 13,78 pol (440 x 44,45 x 350 mm)

Peso da unidade

SF350-48: 3,57 kg

SF350-48P: 5,59 kg

SF350-48MP: 5,61 kg

SG350-10: 1,09 kg

SG350-10P: 1,19 kg

SG355-10P: 2,36 kg

SG350-10MP: 1,19 kg

SG350-28: 2,75 kg

SG350-28P: 3,83 kg

SG350-28MP: 3,37 kg

Alimentação

100-240V 50-60 Hz, interno, universal: SF350-48P, SF350-48MP, SG350-28MP, SG350-28, SG350-28P, SG350-28MP

100-240V 50-60 Hz, 0,7A, externo: SG350-10

100-240V 50-60 Hz, 1,5A, externa: SG350-10P

100-240V 50-60 Hz, interno, universal: SG355-10P
100-240V 50-60 Hz, 2,0A, externo: SG350-10MP

Certificação

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), marca CE, FCC Parte 15 (CFR 47) Classe A

Temperatura de operação

SG350-10, SG350-10P, SG355-10P, SG350-10MP, SG350-28, SG350-28P, SG350-28MP

0° a 40°C

SG350-10MP, SG350-10P, SG350-28P

0° a 45°C (32° a 113°F)

SF350-48P, SF350-48MP, SG350-28MP

0° a 50°C (32° a 122°F)

Temperatura de armazenamento

-20° a 70°C

Umidade operacional

10% a 90%, relativo, sem condensação

Umidade de armazenamento

10% a 90%, relativo, sem condensação

Ruído acústico e MTBF

Nome do modelo

VENTILADOR (Número)

Ruído acústico

MTBF  @40C  h)

SF350-48

Sem ventilador

N/A

277,653

SF350-48P

3

53,7 dB a 40C

182,270

SF350-48MP

4

49,8 dB a 40C

191,951

SG350-10

Sem ventilador

N/A

308,196

SG350-10P

Sem ventilador

N/A

205,647

SG355-10P

Sem ventilador

N/A

296,426

SG350-10MP

Sem ventilador

N/A

80,093

SG350-28

Sem ventilador

N/A

367,209

SG350-28P

2

47,9 dB a 40C

396,687

SG350-28MP

4

49,6dB a 40C

54 dB a 50 C

213,373