Introduction

Os switches totalmente gerenciados Cisco Sx350 Series são switches autônomos que fornecem portas Fast Ethernet (FE)/Gigabit Ethernet (GE) e Small Form-Fator Pluggable (SFP) 2 Combo + PoE em modelos específicos. Os switches são fornecidos com a nova geração de processador de pacote altamente integrado para aplicações Carrier Ethernet e Small-Medium Enterprise (SME) com desempenho total em velocidade de cabo.

O utilitário baseado na Web permite que você implante e gerencie sua rede com eficiência. A configuração e a solução de problemas podem ser feitas facilmente com ferramentas fáceis de usar, como o Cisco Discovery Protocol (CDP), FindIT e Cisco Smartports, que permitem que sua rede detecte e configure automaticamente todos os dispositivos Cisco conectados.

Este artigo tem como objetivo mostrar os recursos dos Switches totalmente gerenciados Sx350 Series.

Recursos do produto

- Prevenção de oscilação de link

- Suporta autodetecção de módulos SFP 100M ou 1000M pequenos e configura automaticamente a velocidade correta.

- A velocidade das portas SFP pode ser configurada manualmente

- Porta USB que permite o seguinte:

- Backup de arquivos de configuração

- Carregamento de novos arquivos de imagem ou configuração

- Quality of Service (QoS)

- Política de saída

- Lista de controle de acesso de saída (ACL)

- 2 Taxas 3 Cores (2R3C)

- Monitor de porta/analisador de porta comutada (SPAN)

- SPAN de 7 sessões

- Espelhamento de fluxo baseado em políticas

- Gerenciamento de Switch

- Modificador de saída da interface de linha de comando (CLI)

- Suporte Bonjour IPv6

- Utilitário baseado na Web

-Busca

- Assistentes: ACL

- Ícone Salvar

- Pop-up de syslog

-Show tech-support

- Monitoramento de tráfego

- Gráfico Histórico de contadores/contadores

- sFlow v5

- PHY

- 88E1680 - Transceptor Ethernet 10/100/1000 Mbps Octal Integrado

- 88E3680 - Transceptor Ethernet integrado Octal de 10/100 Mbps com eficiência energética

- 88E1543 - Suporte de porta combinada

- DRAM - 512 MB (DDR3)

- Flash - Flash NAND de 256 MB

- Rede Local Virtual (VLAN - Virtual Area Network) baseada em protocolo

- VLAN baseada em sub-rede IP

- Agregação de registro desativada por padrão

- suporte de porta PD

- O novo chipset PoE permite que os dispositivos funcionem como clientes de energia e solicitem consumo de energia específico

- A controladora PoE integrada ao ASIC de rede (AC3) permite uma velocidade de comunicação mais rápida entre o ASIC de rede e o chip PoE

- Duas portas combo que consistem em uma interface RJ45 e uma interface MiniGBIC (SFP)

- O restante das portas é PSE: af/at.

- Console/Porta do terminal (RJ45) para gerenciamento e depuração de dispositivos

- Dados assíncronos de oito bits de dados

- Bit de um único ponto

-Sem paridade

- A taxa de transmissão padrão é de 115200 bps

- Suporte à porta USB 2.0

- FAT32 para leitura/gravação

- NTFS para somente leitura

Alimentação pela Ethernet (PoE))Switches

- SF350-48P Switch gerenciado de 48 portas 10/100

- 48 FE + 4 GE (2 SFP + 2 Combo)

- AT/AF PoE/Power Sourcing Equipment (PSE) em 48 portas FE

- Orçamento PoE de 375 W

- SF350-48MP Switch gerenciado de 48 portas 10/100

- 48 FE + 4 GE (2 SFP + 2 Combo)

- AT/AF PoE em 48 portas FE

- Orçamento PoE de 740 W

- SG350-28P - 28 portas GigabitPoE Switch gerenciado

- 24 GE + 4 GE (2 SFP + 2 combo)

- AT/AF PoE em 24 portas GE

- Orçamento PoE de 185 W

- SG350-28MP- 28 portas Gigabit PoE Switch gerenciado

- 24 GE + 4 GE (2 SFP + 2 combo)

- AT/AF PoE em 24 portas GE

- Orçamento PoE de 375 W

- SG350-10P - 10 portas Gigabit Switch gerenciado

- 8 GE + 2 GE (2 combo)

- AT/AF PoE (PSE) em 8 GE

- Orçamento de 62 W + 2 portas Powered-Device (PD)

- SG350-10MP de 10 portas Gigabit Switch gerenciado

- 8 GE + 2 GE (2 combo)

- AT/AF PoE (PSE) em 8 GE

- Orçamento 124W + 2 portas PD

- SG355-10P 10 portas Gigabit Switch gerenciado

- 8 GE + 2 GE (2 combo)

- AT/AF PoE (PSE) em 8 GE

- Orçamento de 62 W + 2 portas PD

Switches não PoE

- Switch gerenciado SG350-10 de 10 portas Gigabit

- 8 GE + 2 GE (2 combo)

- 1 porta PD AT/AF

- Switch gerenciado SG350-28 de 28 portas Gigabit

- 24 GE + 4 GE (2 SFP + 2 combo)

- Switch gerenciado Gigabit SF350-48 de 48 portas

- 48 FE + 4 GE (2 SFP + 2 Combo)

Note: Para saber mais sobre as especificações de produto e hardware dos switches totalmente gerenciados Sx350 Series, clique aqui.

Exibições de produtos

Note: A aparência real dos switches pode variar dependendo do modelo exato do dispositivo. As imagens abaixo são obtidas do SG350-28P.

Visão Superior

O texto e o logotipo da Cisco podem ser vistos na parte superior do dispositivo.

Vista frontal

No painel frontal do dispositivo, o LED do sistema, o botão Reset (Redefinir) e todas as portas podem ser vistos. Especificamente, essas portas são a porta USB, portas RJ45 com seus indicadores de LED e portas SFP. O número de portas e a disponibilidade dos LEDs indicadores variam dependendo do modelo exato do switch.

Vista traseira

As portas Power e Console estão localizadas na parte traseira do dispositivo. A porta do console conecta o switch à porta serial do computador usando o cabo de console fornecido.

Conteúdo do pacote

Note: A aparência real dos itens abaixo pode variar dependendo do modelo exato do seu dispositivo.

a)  b)

c)  d)

a) Switch gerenciado Sx350 Series

b) Cabo de alimentação

c) Cabo do console

d) Guia de início rápido

Requisitos mínimos

- Um roteador com suporte PoE, injetor PoE ou adaptador de energia CA

- Cabo de rede Ethernet Categoria 5

- TCP/IP, adaptador de rede e sistema operacional (como Microsoft Windows, Linux ou Mac OS X) instalados em cada computador na rede

- Navegador da Web habilitado para Java para a configuração baseada na Web, como o Mozilla Firefox 20 ou posterior; Google Chrome 23 ou posterior; Safari 5.1 ou posterior

Detalhes técnicos

Portas/Button

Função

Nomes dos LEDs

Comportamento do LED

Referência de LED

Botão Redefinir

Redefine o dispositivo para as configurações padrão

N/A

N/A

N/A

USB

Gerenciamento de arquivos

N/A

N/A

N/A

Sistema

LED de cores duplas

Sistema

VERDE

- DESLIGADO - Sistema DESLIGADO

- Sólido - O sistema está ligado e pronto

- Piscando - Inicialização/autoteste do sistema ou aquisição de endereço IP

ÂMBAR

- Piscando - falha na detecção de hardware

Switches não PoE: 10/100 M

RJ45

Link/Ação e velocidade

LINK/ACT do LED esquerdo

Verde

- DESLIGADO - Nenhum link detectado

- ON - O link é detectado

- Piscando - Dados Rx/Tx

Velocidade do LED direito

Verde

- DESLIGADO - link de 10M detectado ou nenhum link

- Sólido - Link 100M detectado

Switches não PoE:

10/1000 M

RJ45

Link/Ação e velocidade

LED esquerdo

LINK/ACT

VERDE

- DESLIGADO - Nenhum link detectado

- ON - O link é detectado

- Piscando - Dados Rx/Tx

Velocidade do LED direito

VERDE

- DESLIGADO - Link 10M/100M detectado ou nenhum link

- Sólido - Link 1000M detectado

Portas RJ45 PoE

Link/Act e PoE

LED esquerdo

LINK/ACT

VERDE

- DESLIGADO - Nenhum link detectado

- ON - O link é detectado

- Piscando - Dados Rx/Tx

LED direito

PoE

ÂMBAR

- DESLIGADO - Nenhum PD detectado

- Sólido - 802.3 af/at PD é detectado

- Piscando - Negociação

Portas combo

Link/Ação e velocidade

As portas SFP compartilham com RJ45

LED esquerdo

LINK/ACT

VERDE

- DESLIGADO - Nenhum link detectado

- ON - O link é detectado

- Piscando - Dados Rx/Tx

Velocidade do LED direito

VERDE

- DESLIGADO - link 10M/100M detectado ou nenhum link

- Sólido - Link 1000M detectado

Portas SFP

Porta MiniGBIC dedicada

LED esquerdo

LINK/ACT

VERDE

- DESLIGADO - Nenhum link detectado

- ON - O link é detectado

- Piscando - Dados Rx/Tx

LED direito

LINK/ACT

VERDE

- DESLIGADO - Nenhum link detectado

- ON - O link é detectado

- Piscando - Dados Rx/Tx

Conteúdo relacionado

Configurar ACL em um switch gerenciado Sx350 Series usando o Assistente de configuração da lista de controle de acesso (ACL)

Defina as configurações iniciais em um switch usando o Assistente de introdução