Objetivo

O Smart Network Application (SNA) é um sistema que exibe uma visão geral da topologia da rede, incluindo informações detalhadas de monitoramento de dispositivos e tráfego. A SNA permite visualizar e modificar configurações globalmente em todos os dispositivos suportados na rede.

A área à direita do mapa de topologia do SNA exibe um painel de informações que exibe atributos dos elementos selecionados e permite executar ações neles.

Este artigo explica os recursos e as funções do painel de informações à direita do SNA.

Dispositivos aplicáveis

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

Note: Os dispositivos da Sx250 Series podem fornecer informações SNA quando estão conectados à rede, mas a SNA não pode ser iniciada a partir desses dispositivos.

Versão de software

- 2.2.5.68

Vista do painel de informações à direita da SNA

O painel de informações à direita contém os seguintes blocos:

- Bloco de cabeçalho

- Volante do painel de informações à direita

- Bloco de informações básicas

- Bloco de notificações

- Bloco de serviços

- Marcas

- Estatísticas

Bloco de cabeçalho

O cabeçalho exibe o ícone do elemento ou elementos selecionados e, se apenas um elemento for selecionado, o cabeçalho exibirá suas informações de identificação, como mostrado abaixo:

- Dispositivos — Quando você clica em um dispositivo, o cabeçalho fornece informações sobre o dispositivo escolhido. A hierarquia dos métodos de identificação é:

—Nome do host

—IP Address

—Endereço MAC

O exemplo abaixo mostra que o nome do host é switche6fa9f com um endereço IPv4 192.168.1.127.

Note: Se o nome do host, o endereço IP e o endereço MAC de um dispositivo forem conhecidos, o nome do host e o endereço IP serão mostrados. Se o nome do host ou o endereço IP não forem conhecidos, o endereço MAC substituirá o atributo ausente semelhante à imagem de exemplo abaixo.

- Interfaces — Quando você clica duas vezes no dispositivo e escolhe uma interface, o cabeçalho fornecerá informações na interface escolhida, como o nome da interface e a forma mais forte da identificação do dispositivo à qual ele pertence:

- Nome do host

- Endereço IP — Se o nome do host for desconhecido.

- Endereço MAC - Se o nome do host e o endereço IP forem desconhecidos.

- Conexões — Ao clicar no link de dois ou mais dispositivos, o cabeçalho mostrará esta imagem:

Ao selecionar vários elementos, o cabeçalho mostra o número de elementos selecionados e, se todos os elementos selecionados forem do mesmo tipo, o cabeçalho também mostrará seu tipo. No exemplo abaixo, o tipo não é exibido porque os tipos não eram consistentes.

Selecionar um grupo de clientes é um atalho para selecionar todos os membros do grupo. O cabeçalho mostra o número e o tipo de dispositivo no grupo.

Ao selecionar um grupo de clientes junto com outros dispositivos, os grupos de clientes contam como o número de dispositivos contidos nele. Por exemplo, ao selecionar um dispositivo de backbone e um grupo de clientes contendo cinco clientes, o cabeçalho mostra seis dispositivos selecionados).

Se houver notificações para o dispositivo, o número de notificações será exibido:

DireitaVolante do painel de informações manual

As ações a seguir podem ser executadas nos dispositivos ou conexões selecionados. Para executar essas ações, clique no ícone do cogroda   no painel de informações à direita.

- Gerenciar dispositivo — Essa opção só está disponível para switches SNA e SNA parciais e só aparece quando um único dispositivo é selecionado. A seleção desta ação inicia uma sessão de gerenciamento da Web para o switch selecionado usando o aplicativo de gerenciamento do switch. Não é necessário inserir credenciais para iniciar esta sessão.

- Explorar dispositivo — Esta opção só está disponível para switches SNA e só aparece quando um único dispositivo é selecionado. Selecionar esta ação abre o explorador de dispositivos para o switch selecionado.

- Explorar conexão — Essa opção aparece quando uma única conexão é selecionada. A seleção desta ação abre o explorador de conexões para a conexão selecionada.

- Explorar grupo de clientes — Esta opção aparece quando um grupo de clientes é selecionado. A seleção dessa ação abre o explorador de clientes, filtrado pelo tipo de dispositivo no grupo de clientes.

- Excluir — Esta opção aparece somente quando todos os dispositivos selecionados estão off-line. A seleção dessa ação exclui todos os dispositivos selecionados do mapa de topologia.

Bloco de informações básicas

O bloco Informações Básicas exibe os atributos do elemento único selecionado. O bloco não é exibido quando mais de uma entidade é selecionada.

Algumas das informações são exibidas a todo momento e algumas são exibidas somente se o botão Exibir tudo for clicado.

Se nenhuma informação for recebida em um determinado parâmetro, esse parâmetro não será exibido na seção Informações básicas.

As seguintes informações são exibidas para dispositivos de backbone:

Nome do parâmetro

Notas

Exemplo

Nome do produto

A partir da descrição do dispositivo MIB.

Esse campo aparece somente quando o dispositivo é um switch com recursos SNA parciais ou completos.

SG500-52P - Switch gerenciado empilhável Gigabit PoE de 52 portas

Nome de Host

String de no máximo 58 caracteres

RND_1

IP Address

Exibe o endereço IP usado pela SNA para se conectar ao dispositivo. Endereços existentes anunciados adicionais (IPv4 e IPv6) podem ser vistos pressionando o ícone próximo ao rótulo.

IPv4: 192.168.1.55

IPv6: 923:a8bc::234

Endereço MAC

O endereço MAC base do dispositivo.

00:00:b0:83:1f:ac

Descrição

Campo editável de até 80 caracteres. Salvo no armazenamento SNA.

Suporte SNA

Valores possíveis:

- Suporte completo para dispositivos SNA

- Suporte parcial para dispositivos gerenciados

- Sem suporte SNA para dispositivos não gerenciados

- Este parâmetro aparece somente para switches

Abaixo estão os parâmetros que aparecem somente quando View All é clicado. Essa opção só estará disponível se o dispositivo for um switch com recursos SNA parciais ou completos.

Nome do parâmetro

Notas

Exemplo

VLANs existentes

Uma lista das VLANs criadas no dispositivo. As linhas pontilhadas são usadas para unir VLANs consecutivas.

1, 6, 13-19, 1054, 2012-2100, 4094

Versão ativa do firmware

O número da versão do firmware ativo

2.2.0.53

Tempo de atividade do sistema

O tempo em dias, horas, minutos e segundos desde que o dispositivo foi inicializado.

Hora local do sistema

A hora local no dispositivo no formato de arquivo de idioma ativo.

Exemplo de arquivo em inglês:

2015-nov-04 17:17:53

Número de unidades

Aparece apenas em dispositivos empilháveis.

2

PoE Power on unit # / Available PoE Power

Exibido somente em dispositivos compatíveis com PoE.

Exibe a energia disponível usada fora da fonte de alimentação máxima.

Se o dispositivo for um dispositivo empilhado, um campo aparecerá para cada unidade compatível com PoE na pilha com o ID da unidade. Se o dispositivo for autônomo ou uma única unidade, a etiqueta do campo não mencionará a ID da unidade.

Isso significa que um máximo de oito campos podem aparecer aqui.

15,22 W/18,0 W

As seguintes informações são exibidas para dispositivos de backbone off-line em Últimas Informações Conhecidas:

Nome do parâmetro

Notas

Exemplo

Nome do produto

Obtido da MIB de descrição do dispositivo.

Esse campo aparece somente quando o dispositivo é um switch com recursos SNA parciais ou completos.

SG500-52P - Switch gerenciado empilhável Gigabit PoE de 52 portas

Nome de Host

String de até 58 caracteres

RND_1

IP Address

Exibe o último endereço IP usado para se conectar ao dispositivo quando visto pela última vez.

192.168.1.55

Endereço MAC

O endereço MAC base do dispositivo

00:00:b0:83:1f:ac

Descrição

Campo editável com no máximo 80 caracteres.

Última vista

A data e a hora em que o dispositivo foi visto pela última vez pelo SNA no formato do arquivo de idioma ativo.

Exemplo de arquivo em inglês:

2015-nov-04 17:17:53

As seguintes informações são exibidas para um cliente (dispositivo de ponto final, como um computador):

Nome do parâmetro

Notas

Exemplo

Nome de Host

Cadeia de caracteres de no máximo 58 caracteres

RND_1

IP Address

Mostra o endereço IP usado pela SNA para se conectar ao dispositivo. Endereços adicionais anunciados (IPv4 e IPv6) podem ser vistos clicando-se em um ícone próximo ao rótulo.

IPv4: 192.168.1.55

IPv6: 923:a8bc::234

Endereço MAC

O endereço MAC base do dispositivo

00:00:b0:83:1f:ac

tipo de dispositivo

O tipo de dispositivo cliente

Fone

Host

Desconhecido

Interface conectada

A interface através da qual o dispositivo é alcançado no switch mais próximo

GE1/14

Os parâmetros a seguir aparecem somente quando View All é clicado:

Nome do parâmetro

Notas

Exemplo

Velocidade de conexão

100 milhões

10 G

Associação VLAN

Mostra as VLANs ativas das quais a interface conectada é membro. Os traços são usados para unir VLANs consecutivas.

1, 6, 13-19, 1054, 2012-2100, 4094

Utilização de porta % (Tx/Rx)

Com base nas informações da porta conectada.

80/42

Consumo de energia PoE

Aparece somente se o cliente estiver conectado a uma porta PoE.

8900 mW

As seguintes informações são exibidas para um grupo de clientes:

Nome do parâmetro

Notas

Exemplo

Nome de Host

Esse é o nome do host do dispositivo pai do grupo de clientes.

Este parâmetro e todas as outras informações no dispositivo pai aparecem em um cabeçalho Connected to.

Cadeia de caracteres de no máximo 58 caracteres

RND_1

Endereço IP do dispositivo pai

Exibe o endereço IP usado pela SNA para se conectar ao dispositivo pai. Endereços adicionais anunciados (IPv4 e IPv6) podem ser vistos pressionando-se um ícone próximo ao rótulo.

IPv4: 192.168.1.55

IPv6: 923:a8bc::234

Endereço MAC do dispositivo pai

O endereço MAC base do dispositivo pai.

00:00:b0:83:1f:ac

Conectado através da nuvem

Esse rótulo será exibido se o grupo de clientes estiver conectado à rede por meio de uma nuvem. O rótulo substitui o nome do host, o endereço IP e o endereço MAC.

As seguintes informações são exibidas para Interfaces:

Nome do parâmetro

Notas

Exemplo

Nome da interface

GE1/14

LAG12

Tipo de interface

Exibido somente para portas.

Cobre-1G

Status

O status operacional da interface.

Para cima

Down

Abaixo (ACL)

Abaixo estão os parâmetros que aparecem somente quando se clica em Exibir tudo.

Descrição da interface

Usa o valor MIB ifAlias da interface. String com no máximo 64 caracteres.

"WS 28"

Velocidade operacional

100 M 10 G

Membro de LAG

Exibido somente para portas.

Pode ser Nenhum ou o nome do LAG.

LAG15

Portas do membro

Aparece somente para LAGs e exibe uma lista das interfaces que são membros ativos no LAG. Intervalos consecutivos de interfaces são unidos por traços.

GE1/4, GE1/6, XG2/4-8

Associação VLAN

Mostra as VLANs ativas nas quais a interface é membro. As linhas pontilhadas são usadas para unir VLANs consecutivas.

1, 6, 13-19, 1054, 2012-2100, 4094

Utilização de porta % (Tx/Rx)

Aparece somente para portas.

80/42

Tipo de LAG

Aparece somente para LAGs. Valores possíveis são Standard ou LACP.

Modo de quadro de comutação

Valores possíveis:

- Acesso

- Tronco

- General

- Cliente

- Privado - Host

- Privado - Promiscutivo

Consumo de energia PoE

Aparece somente para portas compatíveis com PoE.

8900 MW

Estado do Spanning Tree

Exibe o estado STP da interface.

Obstrução

Transmissão

Desabilitado

Número de links

O número total de links entre os dispositivos, incluindo links contidos em LAGs.

6

Número de LAGs

O número de LAGs na conexão. Exibido somente se houver pelo menos um LAG na conexão.

1

Note: A seção Informações básicas não é exibida ao selecionar clientes ou nuvens da camada 2.

Bloco de notificações

O bloco de notificação exibe as notificações mais recentes ou os registros do sistema (SYSLOGs) gravados no dispositivo selecionado.

A seção de notificações é exibida somente ao selecionar um único dispositivo SNA. Quando você clica no link Mostrar notificações, a página Notificações é exibida.

Bloco de serviços

Esta seção do painel de informações exibe os serviços disponíveis para a seleção atual de elementos. Somente os serviços relevantes para todos os elementos selecionados são exibidos. Esta seção não será exibida se os elementos que não oferecem suporte a serviços fizerem parte da seleção ou quando dispositivos e interfaces forem selecionados juntos.

Para obter mais informações sobre Serviços, clique aqui.

Marcas

As marcas são usadas para identificar elementos na topologia por atributos. O bloco de marcas das informações à direita exibe todas as marcas atribuídas ao elemento, seja automaticamente ou pelo usuário. Você também pode gerenciar as marcas dos elementos selecionados nesta parte do painel.

Para obter mais informações sobre Marcas, clique aqui.

Estatísticas

Ao visualizar um dispositivo compatível com SNA, ou as interfaces em um dispositivo compatível com SNA, você pode optar por exibir informações de estatísticas históricas nessa interface ou dispositivo.

A exibição Estatísticas é acessada no painel de informações à direita.

Para exibir estatísticas históricas em uma interface ou dispositivo, escolha um parâmetro específico para exibir em uma lista de parâmetros disponíveis, de acordo com os parâmetros suportados pelo recurso de histórico de contadores incorporados. Você pode então visualizar o status desse parâmetro na interface selecionada para o ano anterior.

Os seguintes gráficos podem ser vistos:

- Gráfico de utilização de porta

- Gráfico de consumo PoE (porta)

- Gráfico de consumo de PoE (dispositivo)

- Gráfico de tráfego (bytes)

- Gráfico de tráfego (pacotes)

Gráfico de utilização de porta

Esse gráfico é um gráfico de nível de porta que mostra a porcentagem de utilização de porta da porta ao longo do tempo. Ele está disponível para todas as portas de dispositivos com suporte total a SNA. Você pode selecionar várias portas para executar uma comparação lado a lado.

Os dados são mostrados como uma porcentagem (0-100) com número e frequência de amostras dependendo da escala de tempo exibida:

- Últimos cinco minutos — 20 amostras (uma a cada 15 segundos).

- Última hora — 60 amostras (uma a cada minuto)

- Último dia — 24 amostras (uma a cada hora)

- Semana passada — 7 amostras (uma por dia)

- Últimos 3 meses — 12 amostras (uma por semana)

Gráfico de consumo de PoE (Porta)

Esse gráfico é um gráfico de nível de porta que mostra a utilização PoE da porta ao longo do tempo. Ele está disponível para todas as portas PoE de dispositivos com suporte total para SNA.

Você pode selecionar várias portas para executar uma comparação lado a lado.

Os dados são mostrados como um número de watts (0 - 30/60 dependendo se a porta tem capacidade PoE+) com número e frequência de amostras, dependendo da escala de tempo exibida:

- Última hora — 60 amostras (uma a cada minuto)

- Último dia — 24 amostras (uma a cada hora)

- Semana passada — 7 amostras (uma por dia)

- Ano passado — 52 amostras (uma por semana)

Gráfico de consumo de PoE (dispositivo)

Este gráfico é um gráfico em nível de dispositivo que mostra a utilização PoE do dispositivo ao longo do tempo. O gráfico está disponível para todos os dispositivos PoE com suporte total a SNA. O gráfico é representado por unidade e você pode selecionar um número de unidades (de uma ou várias pilhas) para visualizar simultaneamente.

Os dados são mostrados como um número de watts (0 sendo a capacidade PoE da unidade selecionada com a maior capacidade) com números e frequência de amostras, dependendo da escala de tempo apresentada:

- Última hora — 60 amostras (uma a cada minuto)

- Último dia — 24 amostras (uma a cada hora)

- Semana passada — 7 amostras (uma por dia)

- Ano passado — 52 amostras (uma por semana)

Gráfico de tráfego (bytes)

Esse gráfico é um gráfico de nível de interface que mostra o tráfego total em uma interface em bytes ao longo do tempo. O gráfico está disponível para todas as interfaces de dispositivos com suporte total a SNA e tem linhas separadas para Tx e para tráfego Rx. Você pode selecionar várias portas e tipos de tráfego para executar uma comparação lado a lado.

Os dados são mostrados como um número de octetos (0 - maior amostra em interfaces/período de tempo selecionado) com número e frequência de amostras dependendo da escala de tempo exibida:

- Últimos cinco minutos — 20 amostras (uma a cada 15 segundos).

- Última hora — 60 amostras (uma a cada minuto)

- Último dia — 24 amostras (uma a cada hora)

- Semana passada — 7 amostras (uma por dia)

- Últimos 3 meses — 12 amostras (uma por semana)

Gráfico de tráfego (pacotes)

Esse gráfico é um gráfico de nível de interface que mostra o tráfego total em uma interface em pacotes ao longo do tempo. O gráfico está disponível para todas as interfaces (portas ou LAGs) de dispositivos com suporte total a SNA.

Os dados em ambas as versões são mostrados como um número de pacotes (0 sendo o valor mais alto no intervalo de amostragem) com número e frequência de amostras, dependendo da escala de tempo exibida:

- Últimos cinco minutos — 20 amostras (uma a cada 15 segundos)

- Última hora — 60 amostras (uma a cada minuto)

- Último dia — 24 amostras (uma a cada hora)

- Semana passada — 7 amostras (uma por dia)

- Últimos 3 meses — 12 amostras (uma por semana)