Objetivo

As Configurações de tempo limite da sessão ociosa determinam o intervalo durante o qual as sessões de gerenciamento podem permanecer ociosas antes de expirarem. Quando o valor de tempo for atingido, você deverá fazer logon novamente para poder restabelecer a conexão para as seguintes sessões:

- Sessão HTTP

- Sessão HTTPS

- Sessão de Console

- Sessão Telnet

- Sessão SSH

Dispositivos aplicáveis

- Sx250 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 2.3.0.130

Configurar o tempo limite da sessão ociosa

Etapa 1. Faça login no switch.

Etapa 2. Escolha Administration > Idle Session Timeout.

Etapa 3. Escolha o tempo limite da sessão HTTP na lista suspensa correspondente. Se um navegador permanecer ocioso por mais do que o valor de tempo limite especificado, o switch fecha a sessão. O valor padrão é 10 minutos. Neste exemplo, 30 minutos são escolhidos para HTTP Session Timeout.

Etapa 4. Escolha o tempo limite da sessão HTTPS na lista suspensa correspondente. Se um navegador permanecer ocioso por mais do que o valor de tempo limite especificado, o switch fecha a sessão. O valor padrão é 10 minutos. Neste exemplo, 30 é escolhido para o tempo limite da sessão HTTPS.

Etapa 5. Escolha o tempo limite da sessão do console na lista suspensa correspondente. Se a sessão do console permanecer ociosa por mais do que o valor de tempo limite especificado, o switch fecha a sessão. O valor padrão é 10 minutos. Neste exemplo, Nunca é escolhido para o Tempo Limite da Sessão do Console.

Etapa 6. Escolha o tempo limite da sessão Telnet na lista suspensa correspondente. Uma sessão telnet é uma conexão remota a uma rede específica. Se a sessão telnet permanecer ociosa por mais do que o valor de tempo limite especificado, o switch fecha a sessão. O valor padrão é 10 minutos. Neste exemplo, 30 minutos são escolhidos para o tempo limite da sessão Telnet.

Passo 7. Escolha o tempo limite da sessão SSH na lista suspensa correspondente. Uma sessão SSH é uma conexão remota a uma rede específica, mas, ao contrário do telnet, ela oferece criptografia. Se a sessão SSH permanecer ociosa por mais do que o valor de tempo limite especificado, o switch fecha a sessão. O valor padrão é 10 minutos. Neste exemplo, 30 minutos são escolhidos para o tempo limite da sessão SSH.

Etapa 8. Clique em Apply.

Etapa 9. (Opcional) Clique em Salvar.

Agora você deve ter configurado as configurações de Tempo Limite da Sessão Ociosa no switch.