Objetivo

O SNMP (Simple Network Management Protocol) é um protocolo de gerenciamento de rede que ajuda a gravar, armazenar e compartilhar informações sobre os dispositivos na rede. Isso ajuda o administrador a resolver problemas de rede. O SNMP usa MIBs (Management Information Bases, bases de informações de gerenciamento) para armazenar as informações disponíveis de maneira hierárquica.

Um usuário SNMP é definido por credenciais de login, como nome de usuário, senha e método de autenticação. É operado em associação com um grupo SNMP e um ID de mecanismo. Para obter instruções sobre como configurar um grupo SNMP através da CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando), clique aqui. Somente SNMPv3 usa usuários SNMP. Os usuários com privilégios de acesso estão associados a uma exibição de SNMP.

Por exemplo, os usuários SNMP podem ser configurados por um gerenciador de rede para associá-los a um grupo de modo que os direitos de acesso possam ser atribuídos a um grupo de usuários nesse grupo específico em vez de a um único usuário. Um usuário só pode pertencer a um grupo. Para criar um usuário SNMPv3, um ID de mecanismo deve ser configurado e um grupo SNMPv3 deve estar disponível.

O objetivo deste artigo é mostrar a você como configurar usuários SNMP através da CLI de um switch Cisco.

Dispositivos aplicáveis

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 1.4.7.05 — Sx300, Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Configurar usuários SNMP em um switch

Criar um ID de mecanismo

Etapa 1. Acesse a CLI do switch.

Note: Neste exemplo, PuTTY é o aplicativo usado para acessar a CLI do switch. O nome do usuário e a senha padrão são cisco/cisco. Se você personalizou suas credenciais, use seu nome de usuário e senha.

Etapa 2. Mude para o modo de configuração global inserindo o seguinte comando:

Etapa 3. Crie um ID de mecanismo usando a seguinte sintaxe:

snmp-server engineID local {engenhid/default}

Note: A identificação do mecanismo deve ser exclusiva no seu domínio administrativo. Neste exemplo, snmp-server engineID local 57AD57AD57AD é inserido.

Etapa 4. Adicione um usuário SNMP usando a seguinte sintaxe:

snmp-server user username groupname {{v1/v2c/remote host/auth {{md5/sha}} auth-password [priv-password] ]}}

Where:

- nome de usuário — Define o nome do usuário no host que se conecta ao agente. O nome de usuário pode ter até 20 caracteres.

- group name — Este é o nome do grupo ao qual o usuário pertence. O nome do grupo pode ter até 30 caracteres.

- v1 — Especifica que o usuário é um usuário SNMP v1.

- v2c — Especifica que o usuário é um usuário SNMPv2c.

- v3 — Especifica que o usuário é um usuário SNMPv3.

- host remoto — (opcional) endereço IP (IPv4, IPv6 ou IPv6z) ou nome de host do host SNMP remoto.

- auth — (Opcional) Especifica o nível de autenticação a ser usado.

- md5 — (Opcional) Especifica o nível de autenticação MD5-96 do Hash Message Authentication Code (HMAC).

- Sha — (Opcional) Especifica o nível de autenticação HMAC-SHA-96.

- auth-password — (Opcional) Especifica a senha de autenticação. Pode ter até 32 caracteres.

- encrypted-auth-password — (Opcional) Especifica a senha de autenticação no formato criptografado.

- priv-password — (Opcional) Especifica a senha de privacidade. Pode ter até 64 caracteres.

- encrypted-priv-password — (Opcional) Especifica a senha de privacidade no formato criptografado.

Note: Neste exemplo, o usuário snmp-server John_Doe CiscoTesters v3 auth md5 Cisco1234$ é inserido.

Etapa 5. Verifique o usuário SNMP com o seguinte comando:

Agora você deve ter configurado um usuário SNMP através da CLI do switch.