Introduction

Os switches inteligentes Cisco Sx250 Series foram projetados para serem fáceis de configurar, gerenciar e solucionar problemas, permitindo que você se concentre nas prioridades da sua empresa. Esses switches são equipados com uma nova geração de processadores de pacote altamente integrados e econômicos direcionados para aplicativos Carrier Ethernet e Small-Medium Enterprise (SME) com desempenho total de wire-speed de portas Fast Ethernet (FE) ou Gigabit Ethernet (GE) e plataformas GE Combo.

O utilitário baseado na Web permite que você implante e gerencie sua rede com eficiência. A configuração e a solução de problemas podem ser feitas facilmente com ferramentas fáceis de usar, como o Cisco Discovery Protocol (CDP), FindIT e Cisco Smartports, que permitem que sua rede detecte e configure automaticamente todos os dispositivos Cisco conectados.

Este artigo mostra as especificações do produto dos Switches Sx250 Smart.

Note: Se quiser saber mais sobre os recursos e as funções dos Switches Sx250 Smart, clique aqui.

Dispositivos aplicáveis

- Série SF250

- Série SG250

Versão de software

- 2.2.5.68

Especificações Do Produto Sx250 Series

Desempenho

Recurso

Descrição

Capacidade de switching e taxa de encaminhamento

Todos os switches são com velocidade de cabo e sem bloqueio

Modelo

Capacidade em milhões de pacotes por segundo (mpps) (pacotes de 64 bytes)

Capacidade de switching em gigabits por segundo (Gbps)

SF250-48

13.10

17.6

SF250-48HP

13.10

17.6

SG250-10P

14.88

20.0

SG250-26

38.69

52.0

SG250-26HP

38.69

52.0

SG250-26P

38.69

52.0

Comutação de Camada 2

Recurso

Descrição

STP (Spanning Tree Protocol)

Suporte a spanning tree 802.1d padrão

Convergência rápida usando 802.1w (Rapid Spanning Tree Protocol [RSTP]), ativado por padrão

Várias instâncias de spanning tree usando 802.1s (MSTP); 8 instâncias são suportadas

Agrupamento de portas/agregação de links

Suporte para LACP (Link Aggregation Control Protocol) IEEE 802.3ad

Até 4 grupos

Até 8 portas por grupo com 16 portas candidatas para cada LAG 802.3ad (dinâmico)

VLAN

Suporte para até 256 VLANs ativas simultaneamente

VLANs baseadas em porta e 802.1Q

VLAN de gerenciamento

VLAN de voz

O tráfego de voz é automaticamente atribuído a uma VLAN específica de voz e tratado com níveis apropriados de QoS. Os recursos de voz automática fornecem implantação automatizada em toda a rede de endpoints de voz e dispositivos de controle de chamadas.

Rastreamento IGMP (versões 1, 2 e 3)

O Internet Group Management Protocol (IGMP) limita o tráfego multicast intensivo de largura de banda somente para os solicitantes; suporta grupos multicast 4K (o multicast específico da origem também é suportado).

Bloqueio de HOL

Bloqueio de cabeçalho (HOL).

Security

Recurso

Descrição

SSL

A SSL (Secure Sockets Layer) criptografa todo o tráfego HTTPS, permitindo acesso seguro ao utilitário baseado na Web no switch.

IEEE 802.1X (função de autenticador)

Autenticação RADIUS, hash MD5, modo de host único/múltiplo e sessões únicas/múltiplas.

Dados confidenciais seguros (SSD)

Um mecanismo para gerenciar dados confidenciais (como senhas, chaves, etc.) com segurança no switch, preenchendo esses dados para outros dispositivos e fazendo a configuração automática segura. O acesso para visualizar os dados confidenciais como texto simples ou criptografado é fornecido de acordo com o nível de acesso configurado pelo usuário e o método de acesso do usuário.

Segurança da porta

Capacidade de bloquear endereços MAC de origem em portas e limitar o número de endereços MAC aprendidos.

RADIUS

Suporta autenticação RADIUS para acesso de gerenciamento. O switch funciona como um cliente.

Controle de tempestade

Transmissão, multicast e unicast desconhecido.

Prevenção de DoS

Prevenção de ataque de negação de serviço (DoS).

Qualidade de Serviço

Recurso

Descrição

Níveis de prioridade

4 filas de hardware

Programação

Prioridade máxima e rodízio ponderado (WRR)

Classe de serviço

Baseado em portas; com base na prioridade de VLAN 802.1p; precedência IP IPv4/v6/Baseada em ToS/DSCP; DiffServ; atribuição de fila de QoS confiável com base no ponto de código de serviços diferenciados (DSCP) e classe de serviço (802.1p/CoS)

Limitação de taxas

Política de entrada, por VLAN, por porta

Padrões

Recurso

Descrição

Padrões

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 80 Controle de fluxo 2.3x, IEEE 802.3 e LACP, IEEE 802.1D (STP), IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 80 2.3af, IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 8 55, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 920, RFC 922, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1350, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1573, RFC 1624, RFC 1643, RFC 1700, RFC 1757, RFC 1867, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2030, RFC 2131, RFC 2132, RFC 2233, RFC 2576, RFC 2616, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 3416, RFC 4330

IPv6

Recurso

Descrição

IPv6

Modo de host Ipv6

Ipv6 sobre Ethernet

Pilha Ipv6/Ipv4 Dupla

Descoberta de roteador e vizinho Ipv6 (ND)

Configuração automática do endereço stateless IPv6

Descoberta de MTU (unidade máxima de transmissão) de caminho

Detecção de endereço duplicado (DAD)

Internet Control Message Protocol (ICMP) versão 6

Rede Ipv6 sobre Ipv4 com suporte a Intrasite Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP)

Certificado com o logotipo Ouro USGv6 e Ipv6

QoS Ipv6

Priorizar pacotes Ipv6 no hardware

Rastreamento de Detecção de Ouvinte Multicast (MLD v1/2)

Entregar pacotes multicast Ipv6 somente aos receptores necessários

Aplicativos Ipv6

Web/SSL, Ping, Traceroute, SNMP (Simple Network Time Protocol), TFTP (Trivial File Transfer Protocol), SNMP (Simple Network Management Protocol), RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service), Syslog, cliente DNS, cliente DHCP, configuração automática de DHCP

RFC Ipv6 suportado

RFC 4443 (que torna obsoleto o RFC 2463): ICMPv6

RFC 4291 (que torna obsoleto o RFC 3513): Arquitetura de endereço IPv6

RFC 4291: Arquitetura de endereçamento IP versão 6

RFC 2460: Especificação Ipv6

RFC 4861 (que obsoleta o RFC 2461): Descoberta de vizinhos para Ipv6

RFC 4862 (que torna obsoleto o RFC 2462): Configuração Automática Do Endereço Ipv6 Stateless

RFC 1981: Descoberta da MTU do caminho

RFC 4007: Arquitetura De Endereços Com Escopo Ipv6

RFC 3484: Mecanismo de seleção de endereço padrão

RFC 5214 (que torna obsoleto o RFC 4214): tunelamento ISATAP

RFC 4293; MIB Ipv6: Convenções textuais e grupo geral

RFC 3595: Convenções textuais para o Flow Label do Ipv6

Gerenciamento

Recurso

Descrição

Utilitário baseado na Web

Utilitário de configuração de switch integrado para fácil configuração de dispositivo baseado em navegador (HTTP/HTTPS). Suporta configuração, painel do sistema, manutenção do sistema e monitoramento.

SNMP

SNMP versões 1, 2c e 3 com suporte para interceptações e Modelo de Segurança Baseado no Usuário (USM - User-Based Security Model) SNMP v3

MIBs padrão

lldp-MIB

lldpextdot1-MIB

lldpextdot3-MIB

lldpextmed-MIB

rfc2674-MIB

rfc2575-MIB

rfc2573-MIB

rfc2233-MIB

rfc2013-MIB

rfc2012-MIB

rfc2011-MIB

RFC-1212

RFC-1215

SNMPv2-CONF

SNMPv2-TC

p-bridge-MIB

q-bridge-MIB

rfc1389-MIB

rfc1493-MIB

rfc1611-MIB

rfc1612-MIB

rfc1850-MIB

rfc1907-MIB

rfc2571-MIB

rfc2572-MIB

rfc2574-MIB

rfc2576-MIB

rfc2613-MIB

rfc2665-MIB

rfc2668-MIB

rfc2737-MIB

rfc2925-MIB

rfc3621-MIB

rfc4668-MIB

rfc4670-MIB

trunk-MIB

tunnel-MIB

udp-MIB

draft-ietf-bridge-8021x-MIB

draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB

draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-MIB

draft-ietf-syslog-device-MIB

ianaaddrfamnumbers-MIB

ianaifty-MIB

ianaprot-MIB

inet-address-MIB

ip-forward-MIB

ip-MIB

RFC1155-SMI

RFC1213-MIB

SNMPv2-MIB

SNMPv2-SMI

SNMPv2-TM

RMON-MIB

rfc1724-MIB

dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB

rfc1213-MIB

rfc1757-MIB

MIBs privadas

CISCOSB-lldp-MIB

CISCOSB-brgmulticast-MIB

CISCOSB-bridgemibobject-MIB

CISCOSB-bonjour-MIB

CISCOSB-dhcpcl-MIB

CISCOSB-MIB

CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB

CISCOSB-traceroute-MIB

CISCOSB-telnet-MIB

CISCOSB-stormctrl-MIB

CISCOSBssh-MIB

CISCOSB-socket-MIB

CISCOSB-sntp-MIB

CISCOSB-smon-MIB

CISCOSB-phy-MIB

CISCOSB-multisessionterminal-MIB

CISCOSB-mri-MIB

CISCOSB-jumboframes-MIB

CISCOSB-gvrp-MIB

CISCOSB-endofmib-MIB

CISCOSB-dot1x-MIB

CISCOSB-deviceparams-MIB

CISCOSB-cli-MIB

CISCOSB-cdb-MIB

CISCOSB-brgmacswitch-MIB

CISCOSB-3sw2swtables-MIB

CISCOSB-smartPorts-MIB

CISCOSB-tbi-MIB

CISCOSB-macbaseprio-MIB

CISCOSB-env_mib-MIB

CISCOSB-policy-MIB

CISCOSB-sensor-MIB

CISCOSB-aaa-MIB

CISCOSB-application-MIB

CISCOSB-bridgessecurity-MIB

CISCOSB-copy-MIB

CISCOSB-CpuCounters-MIB

CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB

CISCOSB-dhcp-MIB

CISCOSB-dlf-MIB

CISCOSB-dnscl-MIB

CISCOSB-embweb-MIB

CISCOSB-fft-MIB

CISCOSB-file-MIB

CISCOSB-greeneth-MIB

CISCOSB-greeneth-MIB

CISCOSB-interfaces-MIB

CISCOSB-interfaces_recovery-MIB

CISCOSB-ip-MIB

CISCOSB-iprouter-MIB

CISCOSB-ipv6-MIB

CISCOSB-mnginf-MIB

CISCOSB-lcli-MIB

CISCOSB-localization-MIB

CISCOSB-mcmngr-MIB

CISCOSB-mng-MIB

CISCOSB-physdescription-MIB

CISCOSB-PoE-MIB

CISCOSB-protectedport-MIB

CISCOSB-rmon-MIB

CISCOSB-rs232-MIB

CISCOSB-SecuritySuite-MIB

CISCOSB-snmp-MIB

CISCOSB-specialbpdu-MIB

CISCOSB-banner-MIB

CISCOSB-syslog-MIB

CISCOSB-TcpSession-MIB

CISCOSB-traps-MIB

CISCOSB-trunk-MIB

CISCOSB-tuning-MIB

CISCOSB-tunnel-MIB

CISCOSB-udp-MIB

CISCOSB-vlan-MIB

CISCOSB-ipstdacl-MIB

CISCOSB-eee-MIB

CISCOSB-ssl-MIB

CISCOSB-digitalkeymanage-MIB

CISCOSB-qosclimib-MIB

CISCOSB-digitalkeymanage-MIB

CISCOSB-tbp-MIB

CISCOSMB-MIB

CISCOSB-sd-MIB

CISCOSB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB

CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB

CISCOSB-rfc2925-MIB

CISCO-SMI-MIB

CISCOSB-DebugCapabilities-MIB

CISCOSB-CDP-MIB

CISCOSB-vlanVoice-MIB

CISCOSB-EVENTS-MIB

CISCOSB-sysmng-MIB

CISCOSB-sct-MIB

CISCO-TC-MIB

CISCO-VTP-MIB

CISCO-CDP-MIB

Monitoração remota (RMON)

O agente de software RMON incorporado oferece suporte a 4 grupos RMON (histórico, estatísticas, alarmes e eventos) para melhor gerenciamento, monitoramento e análise de tráfego

Pilha dupla de Ipv4 e Ipv6

Coexistência de ambas as pilhas de protocolo para facilitar a migração

Upgrade de firmware

Atualização do navegador da Web (HTTP/HTTPS) e TFTP e SCP

Espelhamento de portas

O tráfego em uma porta pode ser espelhado para outra porta para análise com um analisador de rede ou sonda RMON. Até 4 portas de origem podem ser espelhadas para uma porta de destino.

Espelhamento de VLAN

O tráfego de uma VLAN pode ser espelhado para uma porta para análise com um analisador de rede ou sonda RMON. Até 4 VLANs de origem podem ser espelhadas para uma porta de destino.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) (opções 12, 66, 67, 129 e 150)

As opções de DHCP facilitam um controle mais rígido a partir de um ponto central (servidor DHCP), para obter o endereço IP, a configuração automática (com o download do arquivo de configuração), a retransmissão de DHCP e o nome do host.

Configuração automática

Permite a implantação em massa com proteção de dados confidenciais.

Configurações editáveis por texto

Os arquivos de configuração podem ser editados com um editor de texto e baixados para outro switch, facilitando a implantação em massa.

Smartports

Configuração simplificada de QoS e recursos de segurança.

Auto Smartports

Aplica automaticamente a inteligência fornecida pelas funções de Smartports à porta com base nos dispositivos descobertos pelo Cisco Discovery Protocol ou LLDP-MED. Isso facilita implantações automatizadas.

Serviços em nuvem

Suporte ao Cisco Ative Advisor

Localização

Localização do utilitário baseado na Web e da documentação em vários idiomas

Banner de login

Vários banners configuráveis para Web e CLI

Outros gerentes

Traceroute; gerenciamento IP único; HTTP/HTTPS; RADIUS; espelhamento de portas; Atualização do TFTP; cliente DHCP; Simple Network Time Protocol (SNTP); diagnósticos de cabos; Ping; syslog; configurações de tempo automáticas da estação de gerenciamento.

Verde (eficiência energética)

Recurso

Descrição

Detecção de energia

Desliga automaticamente a porta RJ-45 ao detectar o link inativo. O modo ativo é retomado sem perda de nenhum pacote quando o switch detecta que o link está ativo.

Detecção do comprimento do cabo

Ajusta a intensidade do sinal com base no comprimento do cabo. Reduz o consumo de energia em cabos mais curtos.

Compatível com EEE (802.3az)

Suporta IEEE 802.3az em todas as portas Gigabit Ethernet de cobre.

Desativar LEDs de porta

Os LEDs podem ser desligados manualmente para economizar energia.

General

Jumbo frames

O tamanho do quadro é de até 9 K bytes. O MTU padrão é de 2K bytes.

tabela MAC

8 mil endereços.

Descoberta

Recurso

Descrição

Bonjour

O switch se anuncia usando o protocolo Bonjour.

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) (802.1ab) com extensões LLDP-MED

O Link Layer Discovery Protocol (LLDP) permite que o switch anuncie sua identificação, configuração e recursos aos dispositivos vizinhos que armazenam os dados em uma MIB. O LLDP-MED é um aprimoramento do LLDP que adiciona os ramais necessários para telefones IP.

Protocolo Cisco Discovery

O switch se anuncia usando o Cisco Discovery Protocol. Ele também aprende o dispositivo conectado e suas características usando o Cisco Discovery Protocol.

Auto Smartports

Aplica automaticamente a inteligência fornecida pelas funções de Smartports à porta com base nos dispositivos descobertos pelo Cisco Discovery Protocol ou LLDP-MED. Esse recurso facilita implantações automatizadas.

PoE 802.3at PoE+ e PoE 802.3af fornecidos em qualquer uma das portas RJ-45 dentro dos orçamentos de energia listados

Os seguintes switches suportam PoE+ 802.3at, 802.3af e PoE pré-padrão (herdado) da Cisco. Há uma potência máxima de 30,0 W para qualquer porta 10/100 ou Gigabit Ethernet até que o orçamento de PoE para o switch seja atingido. A potência total disponível para PoE por switch é a seguinte:

Modelo

Alimentação dedicada ao PoE

Número de portas que suportam PoE

SF250-48HP

195 W

48

SG250-10P

62 W

8

SG250-26HP

100 W

24

SG250-26P

195 W

24

PoE powered device (PD) e PoE pass-through

Além da alimentação CA, os modelos de switch compacto podem funcionar como dispositivo PoE (PD) e ser alimentados por switches PoE conectados às portas de uplink. O switch também pode passar pela energia para dispositivos finais PoE de downstream, se necessário.

É possível obter um máximo de 60 W por porta de uplink se o switch PoE par suportar 60 W PoE. Quando várias portas de uplink são conectadas a switches PoE, a potência obtida dessas portas é combinada.

Quando a energia CA está conectada e funcionando corretamente, é preferível a energia PoE. A alimentação PoE pode funcionar como um backup da fonte de alimentação CA ou ser usada como a única fonte de alimentação do switch.

Modelo

Opção de alimentação

Potência PoE disponível (W)

O switch pode ser alimentado com uplinks?

SG250-10P

Uplink 1 PoE

2 uplink PoE

1 uplink PoE+

2 uplink PoE+

1 uplink PoE de 60 W

2 uplink PoE de 60 W

Alimentação CA

0 W

0 W

0 W

22 W

22 W

50 W

62 W

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Consumo de energia

Modelo

Energia verde (modo)

Consumo de energia do sistema

Consumo de energia (com PoE)

Dissipação de calor (BTU/h)

SF250-48

EEE, detecção de energia

110V=23,4W

220V=24,2 W

N/A

82.57

SF250-48HP

EEE, detecção de energia

110V=43,1W

220V=44,3W

110V=265,2W

220V=255,8W

904.90

SG250-10P

EEE, detecção de energia, curto alcance

110V=13,25W

220V=13,42W

110V=85,19W

220 V=84,17 W

290.68

SG250-26

EEE, detecção de energia, curto alcance

110V=18,1W

220V=18,9W

N/A

64.49

SG250-26HP

EEE, detecção de energia, curto alcance

110V=23,5W

220V=24,4W

110V=135,2W

220V=133,9W

461.32

SG250-26P

EEE, detecção de energia, curto alcance

110V=34,2W

220V=37,2W

110V=262W

220V=254,5W

893.98

Interfaces físicas

Portas

Nome do modelo

Total de portas do sistema

Portas RJ-45

Portas combinadas (RJ-45 + SFP)

SF250-48

48 Fast Ethernet + 2 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

Combinação de 2 Gigabit Ethernet + 2 SFP

SF250-48HP

48 Fast Ethernet + 2 Gigabit Ethernet

48 Fast Ethernet

Combinação de 2 Gigabit Ethernet + 2 SFP

SG250-10P

Ethernet 10 Gigabit

8 Gigabit Ethernet

Combinação de 2 Gigabit Ethernet

SG250-26

26 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

Combinação de 2 Gigabit Ethernet

SG250-26HP

26 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

Combinação de 2 Gigabit Ethernet

SG250-26P

26 Gigabit Ethernet

24 Gigabit Ethernet

Combinação de 2 Gigabit Ethernet

Botões

Recurso

Descrição

Slot USB

Slot USB tipo A no painel frontal do switch para facilitar o gerenciamento de arquivos e imagens

Botões

Botão Redefinir

Tipo de cabeamento

Par trançado não blindado (UTP) Categoria 5 ou superior para 10BASE-T/100BASE-TX; UTP Categoria 5e ou superior para 1000BASE-T

LEDs

Sistema, Link/Act, PoE, velocidade

Flash

256 MB

CPU

ARM de 800 MHz

Memória da CPU

512 MB

Buffer de pacote

Todos os números são agregados em todas as portas porque os buffers são compartilhados dinamicamente:

Nome do modelo

Buffer de pacote

SF250-48

24 MB

SF250-48HP

24 MB

SG250-10P

12 MB

SG250-26

12 MB

SG250-26HP

12 MB

SG250-26P

12 MB

Recurso

Descrição

Módulos SFP/SFP+ suportados

SKU

Mídia

Velocidade

Distância máxima

MGBBX1

Fibra monomodo

100 Mbps

10 km

MGBSX1

Fibra Multímodos

100 Mbps

500 m

MGBLH1

Fibra monomodo

100 Mbps

40 km

MGBLX1

Fibra monomodo

100 Mbps

10 km

MGBT1

UTP cat 5e

100 Mbps

100 m

Ambiente

Recurso

Descrição

Dimensões da unidade

(L x A x P)

Nome do modelo

Dimensões da unidade

SF250-48

440 x 44 x 257 mm (17,3 x 1,45 x 10,12 pol)

SF250-48HP

440 x 44 x 350 mm (17,3 x 1,45 x 13,78 pol)

SG250-10P

280 x 44 x 170 mm (11,0 x 1,45 x 6,69 pol)

SG250-26

440 x 44 x 202 mm (17,3 x 1,45 x 7,95 pol)

SG250-26HP

440 x 44 x 257 mm (17,3 x 1,45 x 10,12 pol)

SG250-26P

440 x 44 x 257 mm (17,3 x 1,45 x 10,12 pol)

Peso da unidade

Nome do modelo

Peso da unidade

SF250-48

3,57 kg

SF250-48HP

4,93 kg

SG250-10P

1,2 kg (2,65 lb)

SG250-26

2,72 kg

SG250-26HP

3,37 kg

SG250-26P

3,81 kg

Alimentação

100-240V 50-60 Hz, interno, universal - SF250-48, SF250-48HP, SG250-26, SG250-26HP, SG250-26P 100-240V 5 0-60 Hz, externa - SG250-10P

Certificação

UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), marca CE, FCC Parte 15 (CFR 47) Classe A

Temperatura de operação

SF250-48, SF250-48HP, SG250-10P, SG250-26, SG250-26HP, SG250-26P 32° a 122°F (0° a 50°C)

Temperatura de armazenamento

-20° a 70°C

Umidade operacional

10% a 90%, relativo, sem condensação

Umidade de armazenamento

10% a 90%, relativo, sem condensação

Recurso

Descrição

Ruído acústico e tempo médio entre falhas (MTBF)

Nome do modelo

Ventilador (Número)

Ruído acústico

MTBF a 50°C (horas)

SF250-48

Sem ventilador

N/A

256,281.25

SF250-48HP

2

0°C a 30°C: 38,0 dB

50°C: 52,7 dB

286,555.77

SG250-10P

Sem ventilador

N/A

205,647.00

SG250-26

Sem ventilador

N/A

343,592.66

SG250-26HP

1

0°C a 30°C: 37,5 dB

50°C: 49,7 dB

333,792.21

SG250-26P

2

0°C a 30°C: 36,0 dB

50°C: 53,7 dB

430,341.06

Garantia

Duração limitada