Objetivo

Um serviço Syslog aceita mensagens e as armazena em arquivos ou as imprime de acordo com um arquivo de configuração simples. Essa forma de registro é a melhor disponível para dispositivos Cisco, pois pode fornecer armazenamento protegido de longo prazo para registros. Isso é útil na solução de problemas de rotina e no tratamento de incidentes.

Agregação de registro significa que várias mensagens de syslog do mesmo tipo não aparecerão na tela toda vez que uma instância ocorrer. A ativação da agregação de registros permite filtrar as mensagens do sistema que você receberá por um período de tempo específico. Ele coleta algumas mensagens de syslog do mesmo tipo para que elas não apareçam quando ocorrem, mas apareçam em um intervalo especificado.

Este artigo fornece instruções sobre como configurar as configurações de agregação de log no Switch Smart Sx250 Series.

Dispositivos aplicáveis

- Série SG250

- Série SF250

Versão de software

- 2.1.0.63

Definir configurações de agregação de log

Habilitar configurações de agregação de log

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do switch e escolha Administration > System Log > Log Settings.

Note: Neste cenário, o switch SG250-10P é usado.

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Habilitar Agregador de Syslog para habilitar a agregação de mensagens e interceptações de Syslog. Se habilitado, as mensagens de syslog idênticas e contíguas e as armadilhas são agregadas sobre o máximo especificado. Tempo de agregação e enviado em uma única mensagem. As mensagens agregadas são enviadas na ordem de chegada. Cada mensagem indica o número de vezes que foi agregada.

Note: O Syslog Aggregator é desativado por padrão.

Etapa 3. (Opcional) Insira um valor em segundos no Máximo. Campo Tempo de agregação para especificar um intervalo de quando as mensagens apareceriam. O valor padrão é de 300 segundos.

Etapa 4. (Opcional) Para adicionar um identificador de origem a mensagens de Syslog, escolha um Identificador de Originador a partir das seguintes opções:

- Nenhum — Não inclua o identificador de origem em mensagens Syslog

- Endereço IPv4 — Inclua o endereço IPv4 da interface de envio nas mensagens de Syslog

- Endereço IPv6 — Inclua o endereço IPv6 da interface de envio nas mensagens de Syslog

- Definido pelo usuário — insira uma descrição a ser incluída nas mensagens do Syslog

Note: Neste exemplo, o endereço IPv4 é escolhido. O Identificador de Originador padrão está definido como Nenhum.

Etapa 5. (Opcional) Na área RAM Memory Logging (Registro de memória RAM), marque ou desmarque para escolher os níveis de gravidade das mensagens a serem registradas na RAM (Random Access Memory).

Os valores para o nível de gravidade são os seguintes:

- 0 — Emergência

- 1 — Alerta

- 2 — Crítico

- 3 — Erro

- 4 — Aviso

- 5 — Aviso

- 6 — Informativo

- 7 — Depuração

Etapa 6. (Opcional) Na área de Registro de Memória Flash, marque ou desmarque para escolher os níveis de gravidade das mensagens a serem registradas na memória Flash. Consulte os mesmos valores definidos na Etapa 5 acima.

Passo 7. Clique em Aplicar para salvar as alterações no arquivo de configuração atual.

Etapa 8. Clique em Salvar para atualizar o arquivo de configuração de inicialização.

Agora você deve ter configurado as Configurações de agregação de log no Switch Smart Sx250 Series.

Exibir ou limpar registros da RAM

A página Memória RAM exibe todas as mensagens que foram salvas na RAM (cache) em ordem cronológica. As entradas são armazenadas no log da RAM de acordo com a configuração na página Configurações do log.

Etapa 1. Para exibir registros da memória RAM, escolha Status e Statistics > View Log > RAM Memory.

Etapa 2. (Opcional) Para habilitar ou desabilitar a intermitência do ícone de alerta, clique no botão Piscando ícone de alerta. A configuração padrão é Ativado e o botão exibe Desativar ícone de alerta piscando.

Note: Na imagem abaixo, o ícone de alerta piscando está ativado.

Etapa 3. (Opcional) Para habilitar ou desabilitar o pop-up de log, clique no botão Log Popup. A configuração padrão é Enabled (Habilitado) e o botão exibe Disable Log Popup (Desabilitar pop-up de log).

Note: O Limite de registro atual exibe as configurações atuais de registro de RAM. Clicar no link Editar levará você à página Configurações do log.

A página Memória RAM contém os seguintes campos:

- Log Index — Número de registro

- Hora do log — Hora em que a mensagem foi gerada

- Gravidade — Gravidade do evento

- Descrição — Texto da mensagem descrevendo o evento

Etapa 4. (Opcional) Para limpar as mensagens de registro, role para baixo a página e clique em As mensagens são limpas.Limpar registros.

Agora, você deve ter visto ou limpo as mensagens de registro na memória RAM do seu Smart Switch Sx250 Series.

Ver ou limpar registros da memória flash

A página Memória Flash exibe as mensagens que foram armazenadas na memória Flash, em ordem cronológica. A gravidade mínima para o registro é configurada na página Definições do registro. Os registros flash permanecem quando o dispositivo é reinicializado. Você pode limpar os registros manualmente.

Etapa 1. Para exibir logs da Memória Flash, escolha Status e Statistics > View Log > Flash Memory.

Note: O limite de registro atual exibe as configurações atuais de registro de memória flash. Clicar no link Editar o levará à página Configurações do log.

Esta página contém os seguintes campos:

- Log Index — Número de registro

- Hora do log — Hora em que a mensagem foi gerada

- Gravidade — Gravidade do evento

- Descrição — Texto da mensagem descrevendo o evento

Etapa 2. (Opcional) Para limpar as mensagens de registro, role para baixo a página e clique em As mensagens são limpas.Limpar registros.

Agora, você deve ter visualizado ou limpo as mensagens de registro na memória flash do seu Smart Switch Sx250 Series.