Objetivo

O Simple Network Time Protocol (SNTP) sincroniza dinamicamente o tempo do dispositivo de rede com o servidor SNTP. A hora do sistema do switch pode ser definida através do servidor SNTP. O modo de cliente SNTP multicast ou anycast precisa ser ativado no Switch. O switch suporta ambos os modos ativos ao mesmo tempo e seleciona o melhor tempo recebido de um servidor SNTP mais próximo do relógio de referência.

Este objetivo deste documento é explicar como ativar os métodos pelos quais o switch recebe o tempo do sistema de um servidor SNTP.

Dispositivos aplicáveis

- Sx250 Series

- Sx300 Series

- Sx350 Series

- SG350X Series

- Sx500 Series

- Sx550X Series

Versão de software

- 1.4.7.05 — Sx300, Sx500

- 2.2.8.04 — Sx250, Sx350, SG350X, Sx550X

Configurar o Protocolo de Tempo de Rede Simples (SNTP - Simple Network Time Protocol)

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do switch.

Etapa 2. Altere o modo de exibição para Avançado.

Note: Esta opção não está disponível nos switches SG300 Series e SG500 Series. Se você tiver esses modelos, vá para a Etapa 3.

Etapa 3. Escolha Administration > Time Settings > SNTP > SNTPMulticast/Anycast.

Etapa 4. Marque as caixas de seleção pelas quais o switch deve receber a hora do sistema. As opções são:

- Modo cliente multicast SNTP IPv4 (Recepção de broadcast do cliente) — Esta opção permite que os servidores SNTP recebam transmissões multicast IPv4 em tempo de sistema de qualquer servidor SNTP na sub-rede.

- Modo de cliente multicast SNTP IPv6 (Recepção de broadcast do cliente) — Esse modo permite que os servidores SNTP recebam transmissões multicast IPv6 em tempo de sistema de qualquer servidor SNTP na sub-rede.

- Modo de cliente anycast IPv4 SNTP (Transmissão de broadcast do cliente) — Esse modo permite que o switch transmita pacotes de sincronização IPv4 do SNTP solicitando informações de horário do sistema. Os pacotes são transmitidos a todos os servidores SNTP na sub-rede.

- Modo de cliente anycast IPv6 SNTP (Transmissão de broadcast do cliente) — Esse modo permite que o switch transmita pacotes de sincronização IPv6 solicitando informações de tempo. Os pacotes são transmitidos a todos os servidores SNTP na sub-rede.

Note: Neste exemplo, todas as caixas estão marcadas.

Etapa 5. Clique em Apply para salvar as alterações.

Etapa 6. (Opcional) Clique em Salvar para salvar as configurações no arquivo de configuração de inicialização.

Agora você deve ter configurado com êxito as configurações de SNTP no switch.