Objetivo

A Detecção de Loopback (LBD) é um recurso no switch que fornece proteção contra loops ao transmitir pacotes de protocolo de loop para fora das portas onde a proteção de loop foi ativada. Quando o switch envia um pacote de protocolo de loop e recebe o mesmo pacote, ele desliga a porta que recebeu o pacote.

O LBD opera independentemente do Spanning Tree Protocol (STP). Depois que um loop é descoberto, a porta que recebeu os loops é colocada no estado Desligar. Uma armadilha é enviada e o evento é registrado. Os administradores de rede podem definir um Intervalo de detecção que defina o intervalo de tempo entre pacotes LBD.

- As seguintes condições devem ser definidas para que o LBD esteja ativo em uma porta especificada:

- O LBD está habilitado globalmente.

- O LBD está ativado na porta específica.

- O status operacional da porta está ativado.

- A porta está no estado STP Forwarding (Encaminhamento STP) ou Disabled (Desabilitado).

Este artigo tem como objetivo mostrar como habilitar a detecção de loopback nos switches Cisco 220 Series Smart Plus.

Dispositivos aplicáveis

- Série Sx220

Versão de software

- 1.1.0.14

Habilitar detecção de loopback

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do switch e escolha Port Management > Loopback Detection Settings.

Etapa 2. Marque a caixa de seleção Habilitar para Detecção de Loopback.

Etapa 3. Insira um valor no campo Intervalo de detecção. Isso definiria o intervalo de tempo em segundos entre os pacotes LBD.

Neste exemplo, 25 é usado.Note:

Etapa 4. Clique em Apply.

Etapa 5. Para salvar a configuração permanentemente, vá para a página Copiar/Salvar configuração ou clique no  ícone na parte superior da página.

Habilitar detecção de loopback na porta

Etapa 1. Na Tabela de configuração de porta de detecção de loopback, clique no botão de opção da porta que deseja configurar e clique em Editar.

Note: Neste exemplo, a porta GE14 é escolhida.

Etapa 2. A janela Editar configurações da interface de detecção de loopback será exibida. Na lista suspensa Interface, verifique se a porta especificada é a que você escolheu na Etapa 1. Caso contrário, clique na seta suspensa e escolha a porta direita.

Etapa 3. Marque a caixa de seleção Enable (Habilitar) para Loopback Detection State (Estado de detecção de loopback).

Etapa 4. Clique em Apply.

Etapa 5. Para salvar a configuração permanentemente, vá para a página Copiar/Salvar configuração ou clique no  ícone na parte superior da página.

Etapa 6. Retorne à janela Port Management > Loopback Detection Settings para verificar sua configuração. O Estado Administrativo de Detecção de Loopback deve mostrar Enabled (Habilitado) e o Estado Operacional deve agora estar Ativo.

Passo 7. Repita as Etapas 1 a 4 para cada porta que você deseja que o LBD seja ativado.

Agora você deve ter habilitado com êxito a Detecção de loopback em portas específicas do switch.