Objetivo

O objetivo deste artigo é fornecer uma lista dos identificadores de objeto (OIDs) SNMPv3 comuns para os switches CBS350.

Dispositivos aplicáveis

- Switches CBS350

Introdução

O SNMP (Simple Network Management Protocol) é um protocolo padrão da Internet usado para gerenciar dispositivos em redes IP. As mensagens SNMP são usadas para inspecionar e comunicar informações sobre objetos gerenciados. O SNMP usa Bases de Informações de Gerenciamento (MIBs - Management Information Bases) para armazenar objetos disponíveis em um namespace hierárquico ou estruturado em árvore que contém identificadores de objetos (OIDs - Object Identifiers). Um OID identifica as informações na hierarquia MIB que podem ser lidas ou definidas via SNMP.

O recurso SNMP versão 3 fornece acesso seguro a dispositivos, autenticando e criptografando pacotes de dados na rede.

Este artigo fornece a lista de OIDs SNMPv3 comuns para switches CBS350.

OIDs SNMP

Nome do objeto MIB

OID

Lista de valores

Descrição

sysDescr

1.3.6.1.2.1.1.1.0

DisplayString

Descrição do sistema

entPhysicalSoftwareRev

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10.67109120

DisplayString

A cadeia de caracteres de revisão de software específica do fornecedor para a entidade física.

entPhysicalSerialNum

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.67109120

DisplayString

A cadeia de caracteres do número de série específica do fornecedor para a entidade física.

entPhysicalMfgName

1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.12.67109120

DisplayString

O nome do fabricante deste componente físico.

sysUpTime

1.3.6.1.2.1.1.3.0

Carimbo de Data/Hora

O valor de sysUpTime.

rlCpuUtilDuringLastSecond

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.7.0

0 - 100

Porcentagem de utilização da CPU do dispositivo durante o último segundo.

rlCpuUtilDuringLastMinute

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.8.0

0 - 100

Porcentagem de utilização da CPU do dispositivo durante o último minuto.

rlCpuUtilDuringLast5Minutes

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.1.9.0

0 - 100

Porcentagem de utilização da CPU do dispositivo durante os últimos 5 minutos.

rlPhdUnitEnvParamTempSensorValue

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.10.1

ValorSensorEntidade

Valor atual para o Sensor que está sendo instrumentado.

rlPhdUnitEnvParamFan1Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.4.1

1 - normal, 2 - aviso

3 - crítico, 4 - desligar

5 - Não presente, 6 - NãoFuncionando

O estado obrigatório do VENTILADOR 1 que está sendo instrumentado.

rlPhdUnitEnvParamFan2Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.5.1

1 - normal, 2 - aviso

3 - crítico, 4 - desligar

5 - Não presente, 6 - NãoFuncionando

O estado obrigatório do FAN 2 que está sendo instrumentado.

rlPhdUnitEnvParamFan3Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.6.1

1 - normal, 2 - aviso

3 - crítico, 4 - desligar

5 - Não presente, 6 - NãoFuncionando

O estado obrigatório do FAN 3 que está sendo instrumentado.

rlPhdUnitEnvParamFan4Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.7.1

1 - normal, 2 - aviso

3 - crítico, 4 - desligar

5 - Não presente, 6 - NãoFuncionando

O estado obrigatório do FAN 4 que está sendo instrumentado.

rlPhdUnitEnvParamFan5Status

1.3.6.1.4.1.9.6.1.101.53.15.1.8.1

1 - normal, 2 - aviso

3 - crítico, 4 - desligar

5 - Não presente, 6 - NãoFuncionando

O estado obrigatório do VENTILADOR 5 sendo instrumentado.

Comando

O comando SNMP get é o seguinte:

Snmpget -v 3 -u USERNAME -a AUTH-METHOD -A "AUTH-PASSWORD" -x PRIVACY-METHOD -X "PRIV-PASSWORD" -l authPriv SWITCH-IP-ADDRESS

Exemplo

Aqui está um exemplo do comando SNMP get.

Resultado

A string return of CBS350-16XTS é mostrada aqui. Ele lista a versão do firmware, o número de série, o fabricante, o tempo de atividade do sistema, a utilização da CPU no último segundo, no último minuto, nos últimos 5 minutos, a temperatura atual e o status do ventilador. Este modelo CBS350 possui três ventiladores mostrando o status normal. Os ventiladores 4 e 5 não estão presentes.

Conclusão

Agora você conhece alguns dos OIDs SNMPv3 comuns para os switches CBS350.