Objetivo

O objetivo deste artigo é mostrar como desativar os serviços HTTP e HTTPS nos switches das séries 200, 220, 250, 300, 350 e 550.

Dispositivos aplicáveis

- 220 series

- 250 series

- 300 series

- 350 series

- 550 series

Introdução

Se você quiser desativar a interface de usuário da Web (IU) e usar apenas a interface de linha de comando (CLI) para gerenciar o switch na sua rede, você está no lugar certo. O protocolo HTTP e o protocolo HTTPS podem ser desativados nos switches das séries 220, 250, 300, 350 e 550 usando a interface do usuário da Web ou a CLI.

Nem todos os modelos de switch incluem uma porta de console para gerenciamento. Para modelos sem uma porta de console, o acesso de linha de comando deve ser habilitado via SSH e/ou Telnet.

Desabilitando HTTP e HTTPS usando a interface do usuário da Web

Passo 1

Faça login no switch inserindo o nome de usuário e a senha e clique em Log In.

Passo 2

Navegue até Segurança > Serviços TCP/UDP.

Etapa 3

Desmarque as caixas para Serviço HTTP e Serviço HTTPS.

Se o acesso remoto de linha de comando for necessário, certifique-se de que a caixa ao lado de SSH Service esteja marcada.

Passo 4

Clique em Apply.

O navegador da Web perderá o acesso à interface de usuário da Web e outras configurações devem ser feitas usando a CLI via SSH ou a porta de console (se o switch tiver uma).

Etapa 5

Para salvar a configuração, digite o seguinte comando usando a CLI.

Switch# write

Etapa 6

Pressione Y para confirmar.

Substituir arquivo [startup-config].... (S/N) [N] ?Y

Desabilitando HTTP/HTTPS usando CLI

Passo 1

Ative o serviço SSH se o acesso remoto de linha de comando for necessário e ainda não estiver ativado inserindo:

Switch(config)# ip ssh server

Passo 2

Use os comandos a seguir para desativar os serviços HTTP e HTTPS.

Switch(config)# no ip http server

Switch(config)# no ip http secure-server

Etapa 3

Para salvar a configuração, insira

Switch# write

Substituir arquivo [startup-config].... (S/N) [N] ?Y

Conclusão

Agora você aprendeu as etapas para desativar o HTTP/HTTPS no seu switch usando a interface de usuário e a CLI da Web.