Objetivo

Este artigo explica como ativar e configurar o protocolo de registro de VLAN GARP (GVRP) nos switches Cisco Business 220 Series.

Introduction

O GVRP permite que os dispositivos troquem dinamicamente informações de configuração de VLAN para facilitar a configuração de VLANs. O GVRP é baseado no Generic Attribute Registration Protocol (GARP). Quando o switch recebe informações de VLAN por meio do registro de GVRP e GVRP, a interface de recebimento junta essa VLAN. Se uma interface tentar ingressar em uma VLAN que não existe e a criação de VLAN dinâmica estiver habilitada, o switch criará automaticamente a VLAN.

O GVRP deve ser ativado globalmente e em cada porta. Quando ativada, ela transmite e recebe Unidades de Dados de Pacotes (GPDUs - Packet Data Units) GARP. As VLANs definidas, mas não ativas, não são propagadas. Para propagar a VLAN, ela deve estar ativa em pelo menos uma porta. Por padrão, o GVRP é desabilitado globalmente e em portas.

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- Série CBS220 (Data Sheet) |2.0.0.17

Configurações de GVRP

Passo 1

Faça login na interface de usuário da Web (UI) do switch CBS220.

Passo 2

Escolha VLAN Management > GVRP Settings.

Etapa 3

Marque a caixa de seleção GVRP Global Status para ativar globalmente o GVRP no switch.

Passo 4

Clique em Apply para definir o status global do GVRP.

Etapa 5

Escolha Porta ou LAG no Filtro: Tipo de interface é igual à lista suspensa. Clique em Ir para exibir as configurações do tipo de interface escolhido.

Etapa 6

Clique no botão de opção para selecionar a interface na qual deseja configurar o GVRP e clique em Editar.

Etapa 7

Configure os seguintes campos:

- Interface - Selecione a interface (Porta ou LAG) a ser editada. As portas devem ser configuradas no modo Geral ou Tronco para suportar GVRP.

- Estado do GVRP - Selecione para ativar o GVRP nesta interface.

- Criação dinâmica de VLAN - Marque a caixa de seleção Habilitar no campo Criação dinâmica de VLAN para ter uma VLAN criada dinamicamente se ela não existir quando as informações de GVRP forem recebidas para essa VLAN na interface selecionada. Se a Criação Dinâmica de VLAN estiver desativada, o switch só reconhecerá as VLANs que foram criadas manualmente.

- GVRP Registration - Marque a caixa de seleção Enable no campo GVRP Registration para que a interface selecionada se junte a uma VLAN quando as informações de GVRP forem recebidas para essa VLAN na interface selecionada. Se o registro de GVRP estiver desabilitado, uma interface se associará somente a uma VLAN na qual ele está configurado manualmente.

Passo 8

Clique em Apply para salvar as configurações de GVRP atualizadas para a interface selecionada.

Conclusão

Você conseguiu! Você configurou com êxito o GVRP no switch CBS220.

Para obter mais configurações, consulte o Guia de Administração dos Switches Cisco Business 220 Series.