Objetivo

Este artigo explica como configurar o LAG (Link Aggregation Group, grupo de agregação de links) nos switches Cisco Business 220 Series.

Introduction

Um LAG (Link Aggregate Group) é usado para vincular várias portas. Os LAGs multiplicam a largura de banda, aumentam a flexibilidade da porta e fornecem redundância de link entre dois dispositivos para otimizar o uso da porta. O LACP (Link Aggregation Control Protocol) faz parte de uma especificação IEEE (802.3ad) usada para agrupar várias portas físicas para formar um único canal lógico.

Dois tipos de LAGs são suportados:

- Estático - As portas no LAG são configuradas manualmente. Um LAG é estático se o LACP estiver desabilitado nele. O grupo de portas atribuído a um LAG estático são sempre membros ativos.

- Dinâmico - Um LAG é dinâmico se o LACP estiver ativado nele. O grupo de portas atribuídas ao LAG dinâmico são portas candidatas. O LACP determina quais portas candidatas são portas membro ativas.

Vamos começar!

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- Série CBS220 (Data Sheet) |2.0.0.17

Table Of Contents

- Gerenciamento de LAG

- Definir portas de membros em um LAG

- Configurações do LAG

- Link Aggregation Control Protocol (LACP)

Gerenciamento de LAG

Passo 1

Faça login na interface de usuário da Web (UI) do switch CBS220.

Passo 2

Escolha Port Management > Link Aggregation > LAG Management.

Etapa 3

Selecione o botão de opção do algoritmo desejado no campo Load Balance Algorithm (Algoritmo de balanceamento de carga). O balanceamento de carga é um método que maximiza o throughput em uma rede para otimizar o uso dos recursos.

- MAC Address - O balanceamento de carga é realizado com base nos endereços MAC origem e destino de todos os pacotes.

- Endereço IP/MAC - O balanceamento de carga é realizado com base nos endereços IP origem e destino dos pacotes IP e pelos endereços MAC origem e destino dos pacotes não IP.

Passo 4

Clique em Apply.

Definir portas de membros em um LAG

Passo 1

Faça login na interface de usuário da Web do switch e escolha Port Management > Link Aggregation > LAG Management. A página LAG Management é aberta.

Passo 2

Selecione o LAG a ser configurado e clique em Editar.

Etapa 3

Insira os valores para os seguintes campos:

- LAG - Na lista suspensa LAG, escolha o LAG que deseja configurar.

- LAG Name - (Nome do LAG) Insira o nome do LAG ou um comentário.

- LACP - Selecione para ativar o LACP no LAG selecionado. Isso o torna um LAG dinâmico. Esse campo só pode ser ativado depois de mover uma porta para o LAG no próximo campo.

- Port List - Mova as portas atribuídas aos Port List LAGs para os LAG Members. Até oito portas por LAG estático podem ser atribuídas e 16 portas podem ser atribuídas a um LAG dinâmico.

Clique em Apply.

Configurações do LAG

Passo 1

Escolha Port Management > Link Aggregation > LAG Settings.

Passo 2

Selecione um LAG e clique em Editar.

Etapa 3

Na lista suspensa LAG, escolha um LAG para configurar.

Passo 4

Insira um nome para o LAG no campo Description (Descrição).

Etapa 5

Clique no botão de opção que corresponde ao status desejado do LAG no campo Administrative Status. O campo Status operacional exibe o estado atual do LAG.

- Ativo - O LAG está ativo e operacional.

- Down - O LAG está desativado e não está operacional.

Etapa 6

No campo Intervalo de tempo, marque a caixa de seleção Habilitar para habilitar o intervalo de tempo durante o qual a porta está no estado ativo. Quando o intervalo de tempo não está ativo, a porta está em desligamento. Se um intervalo de tempo for configurado, ele só será efetivo quando a porta estiver administrativamente ativa.

Etapa 7

(Opcional) Se o Intervalo de tempo tiver sido ativado na etapa anterior, selecione o perfil que especifica o intervalo de tempo no campo Nome do intervalo de tempo. Se um intervalo de tempo ainda não estiver definido, clique em Editar para ir para a página Intervalo de tempo.

O intervalo de tempo precisa ser ativado para selecionar um nome de intervalo de tempo.

Passo 8

Marque a caixa de seleção Habilitar no campo Negociação automática para habilitar ou desabilitar a negociação automática no LAG. A negociação automática é um protocolo entre dois parceiros de link que permite que um LAG anuncie sua velocidade de transmissão e controle de fluxo ao seu parceiro (o padrão de controle de fluxo é desabilitado). O campo Negociação automática operacional exibe as configurações de autonegociação.

Recomenda-se manter a autonegociação habilitada em ambos os lados de um link agregado, ou desabilitada em ambos os lados, enquanto garante que as velocidades de link sejam idênticas.

Passo 9

Se a Negociação automática estiver desabilitada na etapa anterior, selecione a Velocidade da porta administrativa. A velocidade de latência operacional exibe a velocidade atual na qual o LAG está operando.

As velocidades disponíveis são:

- 10 M

- 100 M

- 1000 M

- 10G

A velocidade pode variar dependendo do modelo do switch.

Passo 10

No campo Velocidade do anúncio automático, verifique os recursos a serem anunciados pelo LAG. O anúncio operacional exibe o status do anúncio administrativo. O LAG anuncia seus recursos ao seu LAG vizinho para iniciar o processo de negociação. As opções são:

- All Speed - Todas as velocidades do LAG e ambos os modos duplex estão disponíveis.

- 10M - O LAG anuncia uma velocidade de 10 Mbps e o modo é full duplex.

- 100M - O LAG anuncia uma velocidade de 100 Mbps e o modo é full duplex.

- 1000M - O LAG anuncia uma velocidade de 1000 Mbps e o modo é full duplex.

- 10/100M - O LAG anuncia uma velocidade de 10/100 Mbps e o modo é full duplex.

- 10G - O LAG anuncia uma velocidade de 10G e o modo é full duplex.

Passo 11

Marque a caixa de seleção Habilitar no campo Voltar pressão. O modo de pressão traseira é usado com o modo half duplex para reduzir a taxa de recepção de pacotes.

Etapa 12

Selecione uma das opções no campo Administrative Flow Control (Controle de fluxo administrativo). Controle de fluxo é um recurso que permite que o dispositivo receptor envie um sinal para o dispositivo emissor que está congestionado. Isso instrui o dispositivo emissor a interromper temporariamente a transmissão para ajudar a aliviar o congestionamento. O controle de fluxo operacional mostra a configuração de controle de fluxo atual.

As opções são:

- Enable

- Desabilitado

- Negociação automática

Passo 13

Marque a caixa de seleção para Ativar a configuração de porta protegida. O recurso Porta Protegida fornece isolamento de Camada 2 entre interfaces (portas Ethernet e LAGs) que compartilham a mesma VLAN com outras interfaces.

Os dispositivos de portas protegidas não têm permissão para se comunicar entre si mesmo quando estão na mesma VLAN.

Passo 14

Clique em Apply.

Link Aggregation Control Protocol (LACP)

O Link Aggregation Control Protocol (LACP) é usado para priorizar portas em um LAG. Um LAG dinâmico pode ter até 16 portas do mesmo tipo, mas apenas 8 podem estar ativas ao mesmo tempo. Quando um LAG tem mais de 8 portas, o switch usa a prioridade de porta LACP para determinar quais portas ficarão ativas.

Para definir as configurações de LACP, faça o seguinte:

Passo 1

Faça login na interface de usuário da Web e escolha Port Management > Link Aggregation > LACP.

Passo 2

Insira uma prioridade de LACP no campo LACP System Priority (Prioridade de sistema LACP). A prioridade do LACP é usada para determinar qual dispositivo controla a seleção de porta para o LAG. Os dispositivos com valor mais baixo terão prioridade mais alta. Se ambos os switches tiverem a mesma prioridade de LACP, o switch com o endereço MAC mais baixo terá o controle da seleção de portas.

Etapa 3

Selecione a porta que deseja editar e clique em Editar.

Passo 4

Na caixa de diálogo Editar configurações de LACP, insira os valores dos seguintes campos:

- Port (Porta) - Selecione o número da porta à qual os valores de tempo limite e prioridade são atribuídos.

- LACP Port Priority (Prioridade de porta LACP) - Insira o valor de prioridade LACP para a porta.

- LACP Timeout - Determina o intervalo no qual as unidades de dados de protocolo (PDUs) do LACP são enviadas ou recebidas.

- Longo - O intervalo entre uma PDU LACP enviada ou recebida e a próxima PDU LACP consecutiva é longo (30 segundos).

- Curto - O intervalo entre uma PDU LACP enviada ou recebida e a próxima PDU LACP consecutiva é curto (1 segundo).

Etapa 5

Clique em Apply.

Conclusão

Você conseguiu! Você configurou com êxito o LAG no switch CBS220.

Para obter mais configurações, consulte o Guia de Administração dos Switches Cisco Business 220 Series.