Objetivo

O objetivo deste artigo é fornecer diretrizes de empilhamento e informações sobre os modelos do Cisco Business Switch (CBS) que suportam empilhamento.

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- CBS350 (Data Sheet) (Guia de administração) | 3.1.1.7 (Baixe o mais recente)

- CBS350-2X (Data Sheet) (Guia de administração) | 3.1.1.7 (Baixe o mais recente)

- CBS350-4X (Data Sheet) (Guia de administração) | 3.1.1.7 (Baixe o mais recente)

Introduction

Um subconjunto dos modelos de switch CBS pode ser conectado para operar como uma única unidade lógica. Essas configurações são chamadas de "pilhas" e são úteis para aumentar rapidamente a capacidade de uma rede. O empilhamento de vários switches oferece tecnologias avançadas e poderosas para administrar e controlar sua rede central.

Não é possível empilhar os switches Sx350 ou Sx550 antigos (ou switches empresariais) com os novos switches empilháveis Cisco Business. Se você estiver empilhando switches herdados, verifique a Comparação do suporte a recursos entre os switches gerenciados empilháveis da Cisco para empilhamento híbrido.

Table Of Contents

- Quais modelos CBS podem ser empilhados?

- Quais são os requisitos mínimos para suportar empilhamento?

- Qual é a diferença entre o modo nativo e o modo híbrido?

- Quais recursos são afetados no modo de pilha híbrida?

- Qual combinação de switches determina o modo de pilha?

- Como o empilhamento é configurado?

- E se houver problemas de conexão?

1. A unidade não consegue aderir à pilha

2. Ocorreu um erro de topologia

3. Interoperabilidade do modo de empilhamento

Quais modelos CBS podem ser empilhados?

Você pode empilhar os seguintes modelos CBS:

- CBS350-24T-4X

- CBS350-24P-4X

- CBS350-24FP-4X

- CBS350-48T-4X

- CBS350-48P-4X

- CBS350-48FP-4X

- CBS350-8MP-2X

- CBS350-24MGP-4X

- CBS350-12NP-4X

- CBS350-24NGP-4X

- CBS350-48NGP-4X

- CBS350-8XT

- CBS350-12XT

- CBS350-24XS

- CBS350-24XT

- CBS350-48XT-4X

- CBS350-8MGP-2X

- CBS350-12XS

- CBS350-16XTS

- CBS350-24XTS

Outras maneiras de determinar se um switch pode suportar empilhamento incluem:

- Veja a comparação de modelos para determinar quais modelos suportam empilhamento, além de informações sobre recursos e funções específicos no portfólio de switches CBS.

Quais são os requisitos mínimos para suportar empilhamento?

Você precisa de pelo menos duas unidades para configurar uma pilha

As portas de rede de uplink serão configuradas para empilhamento e os cabos SFP (Small Form-fator Pluggable) de interconexão adequados suportam os canais de pilha. Uma lista de adaptadores SFP suportados está disponível nas fichas técnicas do CBS. Para obter mais informações sobre os módulos SFP suportados no CBS, consulte o artigo sobre Cisco Business Switches: Módulos SFP.

A versão mínima do firmware deve ser MRv3.1 (ou posterior)

Embora o MRv3.0 forneça recursos de empilhamento, somente o MRv3.1 oferece a opção de criar uma pilha de Modo Híbrido que permite a maior interoperabilidade entre os modelos CBS. Clique em se precisar de orientação para executar uma atualização de firmware.

Todas as unidades em uma pilha devem executar a mesma versão de firmware para uma operação adequada.

Qual é a diferença entre o modo nativo e o modo híbrido?

Empilhamento do modo nativo

- Exige que todos os modelos da pilha sejam compatíveis com base em seu hardware interno.

- Se o backbone for um ambiente de alta densidade, multiprotocolo e largura de banda pesada, o Modo Nativo fornecerá a melhor configuração otimizada para alocação de recursos internos necessária para satisfazer os serviços de rede de alta demanda.

Empilhamento de modo híbrido

- Permite a maior quantidade de interoperabilidade entre todos os modelos de pilha CBS.

- Se seu ambiente for um backbone de rede levemente carregado, o Modo Híbrido pode ser uma solução perfeitamente aceitável para melhor flexibilidade e alterações físicas na pilha.

- O modo híbrido força os recursos internos a serem alocados usando o menor denominador comum. Por exemplo, se um modelo tiver um tamanho de tabela MAC de 16K e você tiver outro modelo de desempenho mais alto com um tamanho de tabela MAC de 64K, uma pilha usando o modo de pilha híbrida forçará a pilha operacional a 16K, limitando assim a disponibilidade de recursos internos de hardware adicionais.

Quais recursos são afetados no modo de pilha híbrida?

A tabela a seguir lista os recursos afetados no modo híbrido e as diferenças entre dois subtipos do CBS350.

Recurso

CBS350 "SKUs de porta de uplink 10G"

CBS350 "SKUs de porta de rede 10G"

Pilha híbrida

Tamanho da tabela MAC

16 mil

32 K ou 64 K

16 mil

Número de grupos Multicast

2 K

4 K

2 K

Número de ACEs suportadas

1K - reservado

2K - reservado

1K - reservado

Número total de entradas IP

992

7392

992

tamanho da tabela ARP

1K - reservado

8K - reservado

1K - reservado

Número máximo de interfaces IPv6

106

200

106

Tempo máximo de envelhecimento da tabela MAC

400 segundos

630 segundos

400 segundos

Túnel manual IPv6/ Túnel 6tp4/ Túnel de roteamento ISATAP

Not Supported

Supported

Not Supported

Número padrão de entradas de mapeamento de VLAN

0

32

0

Qual combinação de switches determina o modo de pilha?

Tentando determinar quais switches comprar para o modo que você deseja usar?

Você já adquiriu seus switches e precisa saber que modo selecionar?

Use este seletor de empilhamento para determinar facilmente os modos operacionais de empilhamento.

Seletor do modo de empilhamento CBS350

Quero empilhar    2 3 4   switches

Limpar dispositivos

S

Selecionar dispositivos para determinar o modo de empilhamento

Dispositivo 1

+

Dispositivo 2

- CBS350-24T-4X

- CBS350-24P-4X

- CBS350-24FP-4X

- CBS350-48T-4X

- CBS350-48P-4X

- CBS350-48FP-4X

- CBS350-8MP-2X

- CBS350-24MGP-4X

- CBS350-12NP-4X

- CBS350-24NGP-4X

- CBS350-48NGP-4X

- CBS350-8XT

- CBS350-12XT

- CBS350-24XS

- CBS350-24XT

- CBS350-48XT-4X

- CBS350-8MGP-2X

- CBS350-12XS

- CBS350-16XTS

- CBS350-24XTS

Como o empilhamento é configurado?

O empilhamento é relativamente fácil de configurar. Para configurar o empilhamento em um switch CBS350, consulte os seguintes artigos:

- Configurar as configurações da pilha em um switch Cisco Business 350 Series

- Configure as configurações da pilha em um switch Cisco Business 350 Series através da CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando)

E se houver problemas de conexão?

A configuração de uma pilha nos switches Cisco Business é simples, mas é preciso ter cuidado para validar todas as conexões de ponta a ponta para uma implantação bem-sucedida. Se você encontrar problemas, verifique os seguintes cenários para resolução.

A unidade não consegue aderir à pilha (são os mais comuns)

- Todas as portas no modo padrão são portas de rede de uplink.

- Verifique se todas as portas usadas para interconectar a pilha à unidade com falha estão configuradas para a pilha.

- Verifique se todas as portas usadas para interconectar a pilha na unidade com falha estão configuradas para a pilha.

- Troque o cabo da pilha para verificar se há uma falha no cabo.

Verifique se as portas de conexão de pilha e os cabos de interconexão têm os mesmos recursos de velocidade/negociação.

- Todas as portas da pilha CBS têm capacidade para 10G. Portanto, o foco deve estar no tipo de cabo/mídia de interconexão usado.

Ocorreu um erro de topologia

Embora uma topologia em cadeia possa ser criada (com determinados limites), uma topologia em anel fornece resiliência no caso de uma falha de uma única unidade e não permite que a falha seja enviada em cascata para as unidades restantes na pilha.

1. Possíveis falhas em uma topologia em anel incluem uma falha ao criar uma topologia em anel único verdadeira, conforme pretendido.

Você pode ter uma pilha funcional, mas pode não ter a resiliência esperada se uma única unidade falhar. Se remover uma unidade da pilha, você perde contato com dois membros na pilha? Isso indicaria uma topologia em anel único incorreta. Valide sua topologia em anel para garantir que cada segmento entre unidades de pilha esteja operacional.

Faça login na interface do usuário (UI) do switch. Navegue até Administração > Gerenciamento de pilha e verifique o status das portas de empilhamento.

Como validar uma topologia em anel único

- Verifique se qualquer unidade na sua pilha tem apenas dois vizinhos conectados e se cada um desses vizinhos está conectado por um único cabo. Comece com uma unidade aleatória na sua pilha e ignore um dos cabos da pilha. Valide se há apenas uma conexão com um novo vizinho na pilha.

- Desça até o vizinho e verifique se ele se conecta SOMENTE a um NOVO vizinho exclusivo.

- Continue a mover para baixo a pilha até alcançar a unidade original com a qual você começou (isso indica que o anel foi fechado).

- Quaisquer outras unidades restantes que não tenham sido atravessadas estão ligadas incorretamente e fora do anel.

- Se você nunca chegar à unidade original onde começou a validar a topologia, não terá um anel.

2. Falha ao criar uma configuração de empilhamento de anel duplo funcional.

Uma configuração de empilhamento de anel duplo pode ser usada para dobrar a largura de banda da sua rede. Por exemplo, para uma porta de 10 Gbps, o anel duplo criará efetivamente um canal de 20 Gbps entre cada unidade de pilha.

Algumas dicas gerais ao criar uma configuração de empilhamento de anéis duplos:

- Requer quatro portas de pilha por switch

- Crie a topologia para anel duplo conectando pares de portas ao próximo vizinho

- O uso do par correto de portas que se conectam ao próximo vizinho é importante

Escolha o par esquerdo OU o par direito para se conectar ao próximo vizinho.

Diagnostique o primeiro anel de uma topologia em anel duplo.

- Remova os cabos que compõem o segundo anel e verifique se a pilha está funcionando.

- Retorne ao diagnóstico de anel único antes de continuar.

- Corrija qualquer cabo, configuração de porta relacionada ao anel primário.

Diagnostique o anel secundário de uma topologia em anel duplo.

- Reconecte os cabos do segundo anel.

- Remova os cabos que compõem o primeiro anel e verifique se a pilha está funcionando.

- Retorne ao diagnóstico de anel único antes de continuar.

- Corrija qualquer cabo, configuração de porta relacionada ao anel secundário.

Reinsira todos os cabos e o anel duplo deve estar totalmente funcional.

Interoperabilidade do modo de empilhamento

Se uma unidade recusar-se a juntar-se à pilha mesmo depois que a topologia, os cabos e a configuração de porta tiverem sido validados, pode ser necessário alterar o modo de pilha para superar a falha.

O modo de pilha para suportar interoperabilidade está disponível no firmware MRv3.1 e superior.

Reconfigure TODAS as portas da pilha para usar o modo híbrido em vez do modo nativo com base nos modelos listados neste documento. Cada switch que participa da pilha deve ter sua configuração alterada (tudo ou nada). Isso deve resolver qualquer último problema com a operação da pilha.

Conclusão

Agora que você tem um melhor entendimento sobre empilhamento, expanda e gerencie sua rede com facilidade!

Você está procurando mais artigos no switch CBS350? Verifique os links abaixo para obter mais informações.

Configurações de endereço IP             Configurações da pilha             Seletor do modo de empilhamento             Autenticação de usuário SSH             Autenticação de servidor SSH             Recuperação de senha:             Acesse CLI com PuTTY             Criar VLANs             Redefinir switch