Objetivo

Este artigo tem como objetivo mostrar como habilitar a detecção de loopback nos switches Cisco Business 220, 250 e 350 Series.

Introduction

A Detecção de Loopback (LBD) é um recurso no switch que fornece proteção contra loops ao transmitir pacotes de protocolo de loop para fora das portas onde a proteção de loop foi ativada. Quando o switch envia um pacote de protocolo de loop e recebe o mesmo pacote, ele desliga a porta que recebeu o pacote.

O LBD opera independentemente do Spanning Tree Protocol (STP). Depois que um loop é descoberto, a porta que recebeu os loops é colocada no estado Desligar. Uma armadilha é enviada e o evento é registrado. Os administradores de rede podem definir um Intervalo de detecção que defina o intervalo de tempo entre pacotes LBD.

As seguintes condições devem ser definidas para que o LBD esteja ativo em uma porta especificada:

- O LBD está habilitado globalmente.

- O LBD está ativado na porta específica.

- O status operacional da porta está ativado.

- A porta está no estado STP Forwarding (Encaminhamento STP) ou Disabled (Desabilitado).

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- Série CBS220 (Data Sheet) |2.0.0.17

- CBS250 (Data Sheet) | 3.1.0.57 (Baixe o mais recente)

- CBS350 (Data Sheet) | 3.1.0.57 (Baixe o mais recente)

- CBS350-2X (Data Sheet) | 3.1.0.57 (Baixe o mais recente)

- CBS350-4X (Data Sheet) | 3.1.0.57 (Baixe o mais recente)

Habilitar detecção de loopback

Passo 1

Faça login no utilitário baseado na Web do switch e escolha Port Management > Loopback Detection Settings.

Para os switches das séries CBS 250 e 350, escolha Advanced settings (Configurações avançadas) no menu suspenso na parte superior.

Passo 2

Marque a caixa de seleção Enable (Habilitar) para Loopback Detection (Detecção de loopback).

Etapa 3

Insira um valor no campo Intervalo de detecção. Isso definiria o intervalo de tempo em segundos entre os pacotes LBD.

Neste exemplo, 30 é usado.

Passo 4

Clique em Apply.

Etapa 5

Para salvar a configuração permanentemente, vá para a página Copiar/Salvar configuração ou clique no ícone Salvar na parte superior da página.

Habilitar detecção de loopback na porta

Passo 1

Em Loopback Detection Port Setting Table, clique no botão de opção da porta que deseja configurar e clique em Edit.

Neste exemplo, a porta GE2 é escolhida.

Passo 2

A janela Edit Loopback Detection Interface Settings será exibida. Na lista suspensa Interface, verifique se a porta especificada é a que você escolheu na Etapa 1. Caso contrário, clique na seta suspensa e escolha a porta direita.

Etapa 3

Marque a caixa de seleção Habilitar para Estado de detecção de loopback.

Passo 4

Clique em Apply.

Etapa 5

Para salvar a configuração permanentemente, vá para a página Copiar/Salvar configuração ou clique no ícone Salvar na parte superior da página.

Etapa 6

Retorne à janela Port Management > Loopback Detection Settings para verificar sua configuração. O Estado Administrativo de Detecção de Loopback e o Estado Operacional devem agora mostrar Ativado.

Etapa 7

Repita as Etapas 1 a 4 para cada porta que você deseja que o LBD seja ativado.

Conclusão

Você agora habilitou com êxito o LBD em portas específicas no seu switch Cisco Business 220, 250 ou 350 Series.