Objetivo

Os Switches Gerenciados Cisco Small Business podem ser acessados e configurados remotamente através da Interface de Linha de Comando (CLI). O acesso à CLI permite que os comandos sejam inseridos em uma janela baseada em terminal. Se você preferir configurar usando comandos de terminal em seu switch através da CLI em vez do utilitário baseado na Web, essa seria uma alternativa mais fácil. Determinadas tarefas, como a ativação do modo de Camada 3, só podem ser executadas através da CLI.

Para acessar remotamente a CLI do seu switch, você deve usar um cliente SSH ou Telnet. Você também deve habilitar o serviço Telnet e SSH em seu switch antes de poder acessá-lo remotamente.

Note: Para obter instruções sobre como configurar as configurações do Transmission Control Protocol (TCP) e User Datagram Protocol (UDP) em seu switch, clique aqui.

Este artigo fornece instruções sobre como acessar a CLI do seu switch por meio de SSH ou Telnet usando os seguintes clientes:

- PuTTY — Um cliente padrão Telnet e SSH. Você pode baixar um instalador aqui e instalar em seu computador Windows.

- Terminal — Um aplicativo pré-instalado em cada computador Mac OS X. Também é conhecido como shell ou console.

Importante: Antes de fazer uma conexão SSH ou Telnet com o switch, você deve definir o endereço IP do switch. Para obter instruções, clique aqui.

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- CBS250 (Data Sheet) | 3.0.0.69 (Baixe o mais recente)

- CBS350 (Data Sheet) | 3.0.0.69 (Baixe o mais recente)

- CBS350-2X (Data Sheet) | 3.0.0.69 (Baixe o mais recente)

- CBS350-4X (Data Sheet) | 3.0.0.69 (Baixe o mais recente)

Acesse a CLI do Switch através do SSH

As sessões SSH se desconectam automaticamente após o tempo ocioso configurado no switch ter passado. O tempo limite de sessão ociosa padrão para SSH é de 10 minutos.

Para fazer uma conexão SSH com o switch, escolha sua plataforma:

Computador Windows com PuTTY

Computador Mac usando terminal

Acesse a CLI por meio do SSH usando PuTTY

Note: As imagens podem variar de acordo com a versão do sistema operacional Windows que você está usando. Neste exemplo, o Windows 7 Ultimate é usado e a versão PuTTY é 0,63.

Etapa 1. Inicie o cliente PuTTY em seu computador.

Etapa 2. Insira o nome do host ou o endereço IP do switch que deseja acessar remotamente no campo Host Name (ou IP address).

Etapa 3. Digite 22 como o número da porta a ser usada para a sessão SSH no campo Porta.

Etapa 4. Na área Tipo de conexão, clique no botão de opção SSH para escolher SSH como seu método de conexão com o switch.

Etapa 5. (Opcional) Para salvar a sessão, insira o nome da sessão no campo Sessões salvas.

Etapa 6. Clique em Salvar para salvar a sessão.

Passo 7. (Opcional) Na janela Fechar na área de saída, clique no botão de opção para escolher o comportamento da janela SSH ao sair.

Note: Neste exemplo, somente em saída limpa é escolhida.

Etapa 8. Clique em Abrir para iniciar a sessão.

Etapa 9. Se esta for sua primeira vez usando SSH para se conectar ao switch, você poderá receber um aviso de violação de segurança. Este aviso informa que é possível que você esteja se conectando a outro computador fingindo ser o switch. Depois de garantir que você inseriu o endereço IP correto no campo Host Name na Etapa 4, clique em Yes para atualizar a chave Rivest Shamir Adleman 2 (RSA2) para incluir o novo switch.

Etapa 10. Insira o nome de usuário e a senha do switch nos campos login como, Nome de usuário e Senha.

Agora você deve ter acessado remotamente com êxito a CLI do seu switch por meio do SSH usando PuTTY.

Acesse a CLI por meio do SSH usando o Terminal

Note: As imagens podem variar de acordo com a versão do sistema operacional do computador Mac que você está usando. Neste exemplo, o macOS Sierra é usado e a versão do Terminal é 2.7.1.

Etapa 1. Vá para Applications > Utilities e inicie o aplicativo Terminal.app.

Etapa 2. Insira o comando ssh e, em seguida, o endereço IP para acessar a CLI do switch.

Note: Neste exemplo, 192.168.100.105.

Etapa 3. Depois de aparecer a mensagem perguntando se você deseja continuar a conexão, digite Yes.

Etapa 4. Insira o nome de usuário e a senha do switch nos campos Nome de usuário e Senha.

Agora você deve ter acessado remotamente com êxito a CLI do seu switch por meio do SSH usando o Terminal.

Acesse a CLI do Switch por meio do Telnet

As sessões Telnet se desconectam automaticamente após o tempo ocioso configurado no switch ter passado. O tempo limite de sessão ociosa padrão para Telnet é de 10 minutos.

Para fazer uma conexão Telnet com o switch, escolha sua plataforma:

Computador Windows com PuTTY

Computador Mac usando terminal

Acesse o CLI por Telnet usando PuTTY

Note: As imagens podem variar de acordo com a versão do sistema operacional Windows que você está usando. Neste exemplo, o Windows 7 Ultimate é usado e a versão PuTTY é 0,63.

Etapa 1. Inicie o cliente PuTTY em seu computador.

Etapa 2. Insira o nome do host ou o endereço IP do switch que deseja acessar remotamente no campo Host Name (ou IP address).

Note: Neste exemplo, 192.168.100.105 é usado.

Etapa 3. Digite 23 como o número da porta a ser usada para a sessão Telnet no campo Porta.

Etapa 4. Na área Tipo de conexão, clique no botão de opção Telnet para escolher Telnet como seu método de conexão com o switch.

Etapa 5. (Opcional) Para salvar a sessão, insira o nome da sessão no campo Sessões salvas.

Note: Neste exemplo, são usadas sessões Telnet.

Etapa 6. Clique em Salvar para salvar a sessão.

Passo 7. Opcional) Na janela Fechar na área de saída, clique no botão de opção para escolher o comportamento da janela SSH ao sair.

Note: Neste exemplo, Nunca é escolhido.

Etapa 8. Clique em Abrir para iniciar a sessão.

Etapa 9. Insira o nome de usuário e a senha do switch nos campos login como, Nome de usuário e Senha.

Agora você deve ter acessado remotamente com êxito a CLI do seu switch por meio do Telnet usando PuTTY.

Acesse a CLI por meio do Telnet usando o Terminal

Note: As imagens podem variar de acordo com a versão do sistema operacional do computador Mac que você está usando. Neste exemplo, o macOS Sierra é usado e a versão do Terminal é 2.7.1.

Etapa 1. Vá para Applications > Utilities e inicie o aplicativo Terminal.app.

Etapa 2. Insira o comando telnet e, em seguida, o endereço IP para acessar a CLI do switch.

Etapa 3. Insira o nome de usuário e a senha do switch nos campos Nome de usuário e Senha.

Agora você deve ter acessado remotamente com êxito a CLI do seu switch por meio do Telnet usando o Terminal.