Via Web UI Via CLI

Objetivo

Uma rede local virtual (VLAN) é usada principalmente para formar grupos entre os hosts, independentemente de onde os hosts estão fisicamente localizados. Assim, uma VLAN melhora a segurança com a ajuda da formação de grupos entre os hosts. Uma das razões mais comuns para configurar uma VLAN é configurar uma VLAN para voz e uma VLAN separada para dados. Isso direciona os pacotes para os dois tipos de dados, apesar de usar a mesma rede.

Este artigo define vários grupos de protocolo e também ajuda a adicionar um novo grupo baseado em protocolo. Com essas configurações, grupos baseados em protocolo podem ser definidos e vinculados a uma porta; portanto, cada pacote originário dos grupos de protocolos é atribuído à VLAN configurada na página.

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- CBS350 (Data Sheet) | 3.0.0.69 (Baixe o mais recente)

- CBS350-2X (Data Sheet) | 3.0.0.69 (Baixe o mais recente)

- CBS350-4X (Data Sheet) | 3.0.0.69 (Baixe o mais recente)

Criar uma VLAN

Passo 1

Efetue login no utilitário baseado na Web do switch e escolha Avançado no menu suspenso Modo de exibição no canto superior direito.

Passo 2

Clique em VLAN Management.

Etapa 3

Role para baixo e selecione VLAN Groups > Protocol-Based Groups.

Passo 4

Clique no ícone add na Tabela de grupos baseados em protocolo para criar um grupo baseado em protocolo.

Etapa 5

Escolha um botão de opção na área Encapsulamento para o tipo de protocolo que deseja usar.

- Ethernet V2 — Este parâmetro se refere ao pacote de dados em um link Ethernet.

- LLC-SNAP (rfc1042) — Este parâmetro se refere ao Logical Link Control com Sub-Network Access Protocol (LLC-SNAP). Esses protocolos funcionam em combinação para garantir que os dados sejam transmitidos efetivamente dentro da rede.

- LLC — Este parâmetro se refere ao Logical Link Control (LLC). É a subcamada da camada de enlace de dados, que atua como uma interface entre a subcamada de controle de acesso ao meio e a camada de rede.

Se você escolheu Ethernet V2, continue com esta etapa. Caso contrário, vá para a Etapa 6. Na lista suspensa Tipo de Ethernet, escolha um tipo de Ethernet para indicar qual protocolo será encapsulado no payload de um Quadro Ethernet. As opções são:

- IP (0x0800) — Um quadro ethernet V2 que tem um pacote IPv4.

- IPX (0x8137-0x8138) — Um quadro Ethernet V2 com IPX (Internetwork Packet Exchange).

- IPv6 (0x86DD) — Um quadro ethernet V2 que tem um pacote IPv6.

- ARP (0x0806) — Um quadro ethernet V2 com pacote ARP (Address Resolution Protocol).

- Definido pelo usuário — Um administrador pode inserir um valor de protocolo e uma ID de grupo nos respectivos campos.

Etapa 6

Se você escolheu LLC-SNAP (rfc1042) ou LLC, continue com esta etapa. No campo Protocol Value, insira o valor do protocolo. O intervalo é 0x0600-0xFFFF.

No campo ID do grupo, digite a ID do grupo do protocolo. Você pode atribuir um número entre 1 e 2147483647.

Etapa 7

Clique em Apply.

Passo 8

Clique no ícone salvar no canto superior direito da tela. Isso salvará as configurações no arquivo de configuração de inicialização.

Você agora configurou com êxito uma VLAN de grupo baseada em protocolo.

Procurando mais informações sobre VLANs para seus switches comerciais da Cisco? Verifique os links a seguir para obter mais informações.

Criar VLANs             Participação de porta em VLAN             Associação de VLAN privada             Portas de tronco e acesso             Grupos baseados em protocolo para VLAN             Configurações de porta para VLAN             VLAN baseada em sub-rede              Configurar o grupo de TV multicast para VLAN             Porta de acesso Multicast TV Associação VLAN             Porta do cliente Multicast TV Associação VLAN