Objetivo

Nos cenários em que a divisão de tráfego e segurança são prioritárias, as VLANs podem ser criadas para aumentar a segurança da sua rede com a separação do tráfego. Somente os usuários que pertencem a uma VLAN podem acessar e manipular o tráfego de dados na VLAN. Isso também é necessário em cenários onde várias sub-redes precisam passar por um uplink para o dispositivo. Este artigo explica como configurar uma VLAN nos Cisco Business 250 e 350 Series Switches.

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- CBS250 (Data Sheet) (Guia de administração) | 3.1.1.7 (Baixe o mais recente)

- CBS350 (Data Sheet) (Guia de administração) | 3.1.1.7 (Baixe o mais recente)

- CBS350-2X (Data Sheet) (Guia de administração) | 3.1.1.7 (Baixe o mais recente)

- CBS350-4X (Data Sheet) (Guia de administração) | 3.1.1.7 (Baixe o mais recente)

Configuração de VLAN

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha VLAN Management > VLAN Settings.

Etapa 2. Para adicionar uma VLAN, clique no ícone de mais. A janela Adicionar VLAN é exibida.

Etapa 3. Há duas maneiras de criar uma VLAN. Você pode criar uma única VLAN ou pode definir um intervalo de novas VLANs.

Para criar uma única VLAN, clique no botão de opção VLAN. Em seguida, insira as seguintes informações:

- VLAN ID - A ID da nova VLAN.

- Nome da VLAN - O nome da nova VLAN.

Etapa 4. Adicione os campos a seguir para as novas VLANs.

- VLAN Interface State - Selecione para ativar a VLAN.

- Link Status SNMP Traps - Selecione para ativar a geração de status de link de traps SNMP.

Etapa 5. Para criar um intervalo de VLANs, clique no botão de opção Range (Intervalo). Em seguida, insira as seguintes informações:

- Intervalo de VLAN - O intervalo, de acordo com o número de VLANs que você deseja criar. Por exemplo, se você quiser criar 10 VLANs, insira um intervalo que atenderá às suas necessidades (nesse caso, de 10 a 20)

Etapa 6. Clique em Apply para salvar sua configuração.

Configuração de porta para VLAN

Depois que as VLANs forem criadas, você precisará atribuir as portas que deseja à VLAN apropriada. As próximas etapas explicam como atribuir portas a VLANs nos switches Cisco Business 250/350 Series.

Etapa 1. Faça login no utilitário de configuração da Web e escolha VLAN Management > Port to VLAN.

Etapa 2. No campo Filter (Filtro), na VLAN ID é igual à lista suspensa, escolha a VLAN apropriada.

Etapa 3. No campo Filtro, na lista suspensa Tipo de interface igual a, escolha o tipo de interface que você gostaria de adicionar à VLAN. As opções disponíveis são uma porta ou um LAG (Link Aggregation Group).

Etapa 4. Clique em Ir.

Etapa 5. Para cada interface, escolha o tipo de associação no menu suspenso. As opções disponíveis são:

- Proibido - A interface não tem permissão para ingressar na VLAN mesmo a partir do registro de GVRP. Quando uma porta não é membro de nenhuma outra VLAN, ativar essa opção na porta faz com que a porta faça parte da VLAN 4095 interna (um VID reservado).

- Excluído - A interface não é um membro da VLAN no momento.Esse é o padrão para todas as portas e LAGs quando a VLAN é criada recentemente.

- Marcado - A interface é um membro marcado da VLAN.

- Não marcado - A interface é um membro não marcado da VLAN. Os quadros da VLAN são enviados sem marcação para a VLAN da interface.

- VLAN de TV multicast - Esta opção permite a transmissão multicast para usuários que não estão na mesma VLAN de dados. Os usuários, que estão conectados ao switch com ID de VLAN diferente, podem compartilhar o mesmo fluxo de multicast se unirem as portas ao mesmo ID de VLAN de multicast.

Note: As opções no menu suspenso variam com a função da porta.

Etapa 6. (Opcional) O Identificador de porta VLAN (PVID) identifica a VLAN padrão para a interface. Marque a caixa de seleção para definir o PVID da interface para o VID da VLAN. PVID é uma configuração por porta.

Passo 7. Clique em Apply para salvar as configurações para a VLAN escolhida e o tipo de interface.

Agora você aprendeu as etapas para configurar VLAN e portas para VLAN nos switches Cisco Business 250 ou 350 Series.