Via Web UI Via CLI

Objetivo

Este artigo fornece instruções sobre como configurar as configurações da pilha no switch Cisco Business 350 Series.

Introduction

O empilhamento permite que você expanda a capacidade da sua rede sem o incômodo de gerenciar vários dispositivos. Os switches empilhados são gerenciados coletivamente como um único dispositivo lógico. Em alguns casos, as portas de pilha podem se tornar membros em uma pilha de LAGs (Link Aggregation Groups, grupos de agregação de links) aumentando a largura de banda das interfaces da pilha.

Se você não está familiarizado com os termos usados abaixo, confira o Cisco Business: Glossário de Novos Termos .

Para obter mais detalhes sobre empilhamento, clique aqui para exibir o artigo - O que é empilhamento?

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- CBS350 (Data Sheet) | 3.0.0.69 (Baixe o mais recente)

- CBS350-2X (Data Sheet) | 3.0.0.69 (Baixe o mais recente)

- CBS350-4X (Data Sheet) | 3.0.0.69 (Baixe o mais recente)

Para modelos específicos que podem ser empilhados nesta série, verifique a Comparação de modelos CBS350.

A topologia da pilha exibe se a topologia da pilha é cadeia ou anel. Neste exemplo, a topologia é Cadeia.

O switch ativo da pilha exibe a ID da unidade da unidade ativa da pilha. Neste exemplo, o switch que está sendo configurado (Unidade 1) é o Ativo da pilha.

Etapa 3. Clique em pelo menos duas portas para configurar como portas de empilhamento. Inclua a porta conectada ao outro switch.

Neste exemplo, XG3 e XG4 são escolhidos.

Etapa 4. Escolha uma ID de unidade na lista suspensa ou selecione Auto (Automático) para que a ID da unidade seja atribuída pelo sistema.

Neste exemplo, 1 é escolhido.

A velocidade de conexão da unidade x pilha exibe a velocidade da conexão da pilha.

Etapa 5. Clique em Aplicar e reinicializar.

Etapa 6. Depois de aparecer a mensagem pop-up, clique em OK. As configurações são copiadas para o arquivo de configuração atual e a pilha é reinicializada.

Passo 7. Faça login no utilitário baseado na Web do seu switch.

Você precisará configurar uma nova senha para melhor proteção da sua rede.

Etapa 8. Escolha Administration > Stack Management. O switch deve exibir as configurações definidas no switch ativo.

Agora você definiu as configurações da pilha da sua unidade ativa.

Defina as configurações da pilha no switch de standby ou membro

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do seu switch e escolha Administração > Gerenciamento de pilha.

Como alternativa, você pode clicar na opção Gerenciar pilha em Configuração inicial na página Guia de introdução.

Etapa 2. Clique em uma opção para o modo de pilha. As opções são:

- Empilhamento nativo - O switch faz parte de uma pilha na qual todas as unidades são do mesmo tipo.

- Empilhamento híbrido - O switch faz parte de uma pilha que pode consistir em tipos mistos de dispositivos CBS 350.

Não tem certeza de qual modo você deve escolher? Você pode usar a ferramenta Seletor de Modo de Empilhamento para descobrir.

Neste exemplo, o empilhamento híbrido é escolhido.

A topologia da pilha exibe se a topologia da pilha é cadeia ou anel.

A pilha ativa exibe a ID da unidade da unidade ativa da pilha.

Etapa 3. Clique em pelo menos duas portas para configurar como portas de empilhamento. Inclua a porta conectada ao outro switch.

Neste exemplo, XG3 e XG4 são escolhidos.

Etapa 4. Escolha uma ID de unidade na lista suspensa ou selecione Auto (Automático) para que a ID da unidade seja atribuída pelo sistema.

Neste exemplo, Automático é escolhido.

A velocidade de conexão da unidade x pilha exibe a velocidade da conexão da pilha.

Etapa 5. Clique em Aplicar e reinicializar.

Etapa 6. Depois de aparecer a mensagem pop-up, clique em OK.

O switch reinicializará e aplicará as configurações.

Passo 7. Faça login no utilitário baseado na Web do seu switch ativo e escolha Administração > Gerenciamento de pilha.

A página Gerenciamento de Pilha deve exibir as configurações dos switches Ativo e Standy.

Etapa 8. Repita as etapas 1 a 8 para configurar as unidades membro.

Agora você definiu as configurações da pilha nos switches Cisco Business 350 Series.

Você está procurando mais artigos no switch CBS350? Verifique os links abaixo para obter mais informações.

Configurações de endereço IP             Seletor do modo de empilhamento             Diretrizes de empilhamento             Autenticação de usuário SSH             Autenticação de servidor SSH             Recuperação de senha:             Acesse CLI com PuTTY             Criar VLANs             Redefinir switch