Objetivo

O objetivo deste guia é fornecer uma abordagem estruturada para que os administradores de rede migrem as configurações existentes de VLAN de voz dos switches Cisco Catalyst 1000 para a série Cisco Catalyst 1300 mais recente. Este artigo destaca as diferenças arquitetônicas entre essas plataformas e fornece as etapas necessárias para garantir uma migração segura e eficiente.

Hardware

- Plataforma legada: Cisco Catalyst 1000 Series

- Plataforma de destino: Cisco Business série 1300

- Ponto de Extremidade: Telefone IP 6851 da Cisco

Pré-requisitos

- VLAN de dados/gerenciamento: 20

- VLAN de voz: 100

- VLAN padrão (Nativa): 1 (Não usado por motivos de segurança)

Introdução

A migração de serviços de voz exige uma compreensão das diferenças fundamentais nos sistemas operacionais e na lógica de configuração. Enquanto a série Catalyst 1000 utiliza o Cisco IOS clássico, a série Catalyst 1300 opera em um software Linux personalizado. Essa mudança permite um gerenciamento de tráfego mais avançado, como VLANs de vigilância automática e priorização avançada. Mas isso exige uma mudança na metodologia de configuração, movendo especificamente as configurações do modo de acesso para as configurações do modo de tronco.

Principais diferenças de configuração

Compreender essas diferenças é essencial para uma migração bem-sucedida:

- Escopo da configuração: O Catalyst 1000 aplica as configurações de VLAN de voz no nível da interface. A série Catalyst 1300 requer primeiro a definição da VLAN de Voz no modo de Configuração Global.

- Modo de porta: No Catalyst 1000, as portas permanecem no modo de acesso. No Catalyst 1300, as portas conectadas aos telefones IP são configuradas como troncos para permitir a detecção automática de tráfego de voz e dados.

- Segurança: É altamente recomendável evitar o uso da VLAN 1 padrão como a VLAN nativa. No Catalyst 1300, você deve remover explicitamente a VLAN 1 do tronco para evitar vulnerabilidades de segurança.

Configuração - Catalyst 1000

Nos switches Catalyst 1000, as configurações de VLAN de voz são aplicadas diretamente à interface enquanto mantém a porta no modo de acesso.

Configuração de porta de telefone/desktop

interface GigabitEthernet1/0/8

switchport access vlan 20

switchport voice vlan 100

spanning-tree portfast edge

Configuração da porta de uplink

A porta de uplink é configurada como um tronco para permitir VLANs de dados e de voz.

interface GigabitEthernet1/0/9

switchport mode trunk

Configuração - Catalyst 1300

A série Catalyst 1300 otimiza o gerenciamento usando uma abordagem de configuração global para VLANs de voz.

Configuração global

Catalyst 1300-16FP-2G(config)# voice vlan id 100

Catalyst 1300-16FP-2G(config)# voice vlan state auto-enabled

Configuração de porta de telefone/desktop

No Catalyst 1300, as portas são configuradas como troncos para permitir a detecção automática de tráfego de voz ou dados. É essencial remover a VLAN 1 padrão como a VLAN nativa para manter a segurança.

interface range gi1-18

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 20

switchport trunk allowed vlan remove 1

Configuração da porta de uplink

interface GigabitEthernet16

switchport mode trunk

Verificação

Para garantir uma migração bem-sucedida, execute as seguintes verificações em ambas as plataformas:

1. Tabela de endereços MAC - Verifique se o endereço MAC do telefone IP aparece na VLAN de dados (negociação inicial) e na VLAN de voz.

show mac address-table interface [interface id]

2. Vizinhos CDP - Confirme se o switch identifica corretamente o telefone IP conectado e o switch peer.

show cdp neighbors detail

3. Conectividade - Verifique a conectividade de gerenciamento via ping.

ping [phone_ip_address]

Troubleshooting

Se os dispositivos não se comunicarem ou não se registrarem corretamente, considere o seguinte:

- Verificar Tabelas MAC: Se o telefone aparecer apenas na VLAN de dados, verifique a configuração global da vlan de voz e as configurações de interface.

- Verificar entroncamento: Certifique-se de que a VLAN Nativa corresponda em ambas as extremidades do uplink e que as VLANs necessárias (20 e 100) sejam explicitamente permitidas no tronco.

- Status do CDP: Use show cdp neighbors detail para garantir que o switch esteja anunciando corretamente a VLAN de voz ao telefone IP.

- Firmware Verifique se o switch Catalyst 1300 está executando a versão de firmware mais recente se comandos específicos não forem reconhecidos.

Conclusão

A migração para o Cisco Business série 1300 oferece uma abordagem global mais eficiente para gerenciar VLANs de voz. Seguindo as etapas de configuração descritas acima e executando as verificações recomendadas, os administradores podem garantir uma transição transparente que mantenha a segurança da rede e o desempenho ideal para comunicações de voz.