Objetivo

O objetivo deste artigo é rever o recurso Auto Surveillance VLAN (ASV) nos switches Catalyst 1200/1300 e as etapas para configurá-lo.

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (Ficha Técnica)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Ficha Técnica)

Introdução

A comunicação de rede entre dispositivos de vigilância, como câmeras e equipamentos de monitoramento, deve ser frequentemente dada maior prioridade e é importante que os vários dispositivos que compõem a infraestrutura de vigilância na organização sejam acessíveis uns para os outros. Normalmente, o administrador de rede garante que todos os dispositivos de vigilância estejam conectados à mesma VLAN e para configurar essa VLAN e as interfaces nela para permitir esse tráfego de alta prioridade.

O ASV automatiza aspectos dessa configuração, detectando dispositivos de vigilância definidos na rede, atribuindo-os a uma VLAN e definindo sua prioridade de tráfego. Os dispositivos de vigilância são definidos criando uma lista de OUIs e endereços MAC. Até 32 fontes para tráfego de vigilância podem ser definidas em qualquer combinação de MAC e OUIs.

Criar uma VLAN ASV

O ASV pode ser habilitado apenas em uma VLAN estática e a VLAN configurada como uma VLAN ASV não pode ser excluída.

Passo 1

Faça login no switch Catalyst e navegue até VLAN Management > VLAN Settings.

Passo 2

Para adicionar uma VLAN, clique no símbolo de adição.

Etapa 3

Configure o VLAN ID e o VLAN Name e clique em Apply. Neste exemplo, o ID da VLAN é 5 e o Nome da VLAN é Vigilância automática.

Definir configurações ASV

Passo 1

Para selecionar a VLAN para ASV, navegue para VLAN Management > AutoSurveillance VLAN > ASV General Settings.

Passo 2

No menu suspenso AutoSurveillance-VLAN ID, selecione o ID da VLAN para o ASV.

Etapa 3

Em Surveillance Traffic Source Table, clique no ícone de adição.

Passo 4

Para adicionar a origem do tráfego de vigilância, selecione Tipo de Origem como Prefixo OUI ou Endereço MAC. Insira Source no campo fornecido. Opcionalmente, você pode adicionar uma Descrição e clicar em Aplicar.

Etapa 5

Para habilitar a VLAN ASV em uma porta específica, navegue para Gerenciamento de VLAN > VLAN de vigilância automática > Configurações de interface ASV.

Etapa 6

Selecione a interface e clique em editar.

Etapa 7

Habilite a associação de VLAN de vigilância automática para a interface e clique em Aplicar.

Conclusão

Pronto! Você configurou o ASV em seu switch Catalyst 1200 ou 1300.

Confira as páginas a seguir para obter mais informações sobre os switches Catalyst 1200 e 1300.

- Por que atualizar para o Cisco Catalyst 1200 ou 1300 Series Switches Comparação de recursos

- Introdução aos switches Cisco Catalyst séries 1200 e 1300

Para obter outras configurações e recursos, consulte o Catalyst Series Administration Guide.