Objetivo

O objetivo deste artigo é passar pelas funções comumente usadas para a interface de linha de comando (CLI) no switch Catalyst 1200 ou 1300.

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- Catalyst 1200 (Folha de dados)

- Catalyst 1300 (Folha de dados)

Introdução

Os switches podem ser acessados e configurados por meio da interface de linha de comando (CLI). O acesso à CLI permite que os comandos sejam inseridos em uma janela baseada em terminal. Para um usuário que tem mais experiência com comandos de terminal, essa pode ser uma alternativa mais fácil para navegar no utilitário de configuração da Web.

Você pode acessar o CLI do switch usando um cliente SSH padrão como PuTTY. Para obter mais informações sobre como acessar o CLI via PuTTY, clique aqui.

Table Of Contents

- Comandos CLI comuns

- Comandos Smartport

- Atribuir endereço IP estático

- Configurar VLANs

Comandos CLI comuns

Passo 1

Faça login no switch usando o nome de usuário e a senha.

User Name: cisco

Senha:*****

Passo 2

O nome de host do switch está na primeira linha do prompt de comando. Para alterar isso, entre no modo de configuração global digitando configure.

switch# configure

Etapa 3

Digite hostname e o nome que você deseja atribuir ao switch. Neste exemplo, é Switch3.

switch(config)# hostname Switch3

Passo 4

Para sair do modo de configuração global, digite exit ou end.

Switch3(config)# end

Etapa 5

Para verificar isso, digite show system e você verá a alteração no Nome do sistema.

Switch3# show system

Etapa 6

Para criar um usuário que possa fazer login no switch como administrador, entre no modo de configuração global.

Switch3# configure

Etapa 7

Digite o comando username seguido do nome do usuário que você deseja criar. Neste exemplo, é Tim. Digite o comando password seguido da senha que deseja usar.

Switch3(config)#username Tim password Enter123

Passo 8

Você pode escolher criptografar a senha ou não. Pressione a barra de espaço no teclado e adicione um ponto de interrogação para visualizar os comandos disponíveis. Neste exemplo, sha-512 é usada como a criptografia na senha.

Switch3(config)#username Tim password Enter123 method sha512

Passo 9

Para atribuir o usuário como administrador, ele precisará de privilégios de leitura e gravação. Insira privilégio seguido por um ponto de interrogação de controle no teclado.

Switch3(config)# username Tim password Enter123 method sha512 privilege

- Nível de privilégio 1 - Acesso à CLI somente leitura - O usuário não pode acessar a GUI e pode acessar somente comandos da CLI que não alteram a configuração do dispositivo.

- Nível de privilégio 7 - Acesso de leitura/gravação limitada à CLI - O usuário não pode acessar a GUI e pode acessar apenas alguns comandos da CLI que alteram a configuração do dispositivo.

- Nível de privilégio 15 - Acesso ao gerenciamento de leitura/gravação - O usuário pode acessar a GUI e configurar o dispositivo.

Neste exemplo, 15 é selecionado.

Switch3(config)# username Tim password Enter123 method sha512 privilege 15

Passo 10

Digite exit para encerrar a sessão no switch.

Switch3(config)# exit

Switch3#exit

Passo 11

Faça login novamente no switch com o usuário recém-criado.

User Name: Tim

Senha: ********

Etapa 12

Digite o comando show users para ver as informações relativas ao Nome do usuário, Protocolo, Localização e Tempo da sessão.

Switch3# show users

Passo 13

O comando show running configuration fornecerá muitas das informações que você pode precisar sobre o switch.

Switch3# show running-config

Comandos Smartport

A maioria dos switches tem portas inteligentes que permitem que o switch determine o que está fisicamente conectado às suas portas e, com base nas macros configuradas, ele configurará automaticamente a porta. Às vezes, a configuração automática pode não ser desejável se não estivermos cientes das especificidades de como ela funciona. A porta inteligente pode ser desativada em tais casos.

Passo 1

Entre no modo de configuração global.

Switch3# configure

Passo 2

Digite macro auto disabled.

Switch3(config)# macro auto disabled

Etapa 3

Para ativá-la novamente, execute o comando macro auto enabled.

Switch3(config)# macro auto enabled

Passo 4

Para definir o switch para as configurações padrão, digite no macro auto.

Switch3(config)#no macro auto

Atribuir endereço IP estático

Passo 1

Entre no modo de configuração global e digite interface VLAN1.

Switch3(config)# interface vlan 1

Passo 2

Insira o endereço IP e a máscara de sub-rede.

Switch3(config-if)#ip address 172.19.76.4 255.255.255.0

Etapa 3

Para examinar a configuração, digite o comando do show run.

Switch3(config-if)# do show run

Configurar VLANs

Passo 1

No modo de configuração global, digite o número da VLAN que deseja configurar. Neste exemplo, é a VLAN 20.

Switch3(config)#vlan 20

Passo 2

Para criar uma VLAN, use o comando interface VLAN number e você pode configurar a interface diretamente.

Switch3(config)# interface vlan 30

Etapa 3

Digite do show vlan para examinar as VLANs que você criou.

Switch3(config-if)# do show vlan

Passo 4

Para adicionar um nome à VLAN, digite name e, em seguida, o nome que você deseja chamar de VLAN. Neste exemplo, é DATA.

Switch3(config-if)#name DATA

Para encontrar comandos usados com frequência ou frequência, use as teclas de seta para cima e para baixo para percorrer os comandos digitados anteriormente.

Etapa 5

Para configurar uma interface como uma porta de acesso, digite a interface. Neste exemplo, é g1/0/10 para a porta 10.

Switch3(config)#interface g1/0/10

Etapa 6

Crie uma porta de acesso digitando switchport mode access.

Switch3(config-if)#switchport mode access

Etapa 7

Para atribuí-lo a uma VLAN, digite switchport access seguido pelo número da VLAN. Neste exemplo, ele está atribuído à VLAN 20.

Switch3(config-if)#switchboard access vlan 20

Passo 8

Para criar uma porta de tronco, insira o número da interface. Neste exemplo, é g1/0/12.

Switch3(config-if)#interface g1/0/12

Passo 9

Digite o comando switch port mode trunk.

Switch3(config-if)#switch port mode trunk

Passo 10

Para atribuir as VLANs, insira o comando switchport trunk junto com as VLAN IDs. Neste exemplo, as VLANs 1, 20 e 30 estão incluídas.

Switch3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1, 20, 30

Passo 11

Para adicionar uma VLAN nativa, que é a VLAN não rotulada para o tronco, digite switchport trunk native seguido pela ID da VLAN. Neste exemplo, vlan 1 é usado.

Switch3(config-if)# switchport trunk native vlan 1

Etapa 12

Para salvar a configuração, digite exit e pressione Enter duas vezes.

Switch3(config-if)# exit

Passo 13

Digite o comando copy running configuration startup configuration.

Switch3#copy running-config startup-config

Passo 14

Para confirmar, digite Y.

Substituir arquivo [startup-config]...(Y/N)[ ] ? Y

Conclusão

Agora você sabe tudo sobre os comandos CLI comumente usados para gerenciar seu switch Catalyst 1200 ou 1300.

Confira as páginas a seguir para obter mais informações sobre os switches Catalyst 1200 e 1300.

- Por que atualizar para o Cisco Catalyst 1200 ou 1300 Series Switches Comparação de recursos

- Introdução aos switches Cisco Catalyst séries 1200 e 1300

Para obter outras configurações e recursos, consulte o Catalyst Series Administration Guide.