Objetivo

O objetivo deste artigo é mostrar como atualizar o firmware em um switch Catalyst 1200 ou 1300.

Introdução

O firmware é o programa que controla a operação e a funcionalidade do switch. É a combinação de software e hardware que tem código de programa e dados armazenados nele para que o dispositivo funcione.

Atualizar o firmware melhora o desempenho do dispositivo, o que pode fornecer segurança avançada, novos recursos e correções de bugs. Esse processo também é necessário se você encontrar o seguinte:

- Desconexão frequente da rede ou conexão intermitente usando o switch

- Conexão lenta

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (Ficha Técnica)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Ficha Técnica)

Faça backup da sua configuração antes de atualizar o firmware. Você pode fazer isso navegando para Administração > Gerenciamento de arquivos > Operações de arquivo no menu. Faça o download de uma cópia da configuração atual em seu PC. Não é recomendável atualizar o firmware do dispositivo remotamente.

Atualizar o firmware no switch

Atualizar o firmware

Antes de continuar, certifique-se de fazer o download do firmware mais recente do seu switch no link apropriado acima. Como alternativa, você pode seguir as etapas em Como baixar e atualizar o firmware em qualquer dispositivo.

Passo 1

Faça login no utilitário baseado na Web do switch e escolha Administração > Gerenciamento de arquivos > Operações de firmware.

Passo 2

Na página Operações de Arquivo:

- Clique no botão de opção Update Firmware como o Tipo de operação.

- Clique no botão de opção HTTP/HTTPS como o Método de cópia.

- Para o Nome do arquivo, clique em Escolher arquivo e localize o arquivo de firmware baixado anteriormente de seu computador.

Escolha USB se quiser transferir o firmware para o switch usando uma unidade flash USB.

Etapa 3

Escolha o arquivo e clique em Abrir.

Passo 4

Clique em Apply.

Reinicialize o Switch

Para que a versão atualizada do firmware seja aplicada, o switch deve ser reinicializado.

Passo 1

Escolha Administration > Reboot.

Passo 2

Nesta página, digite o seguinte:

- Verifique se o padrão Imediato está selecionado.

- (Opcional) Marque as caixas de seleção Restaurar para padrões de fábrica ou Limpar arquivo de configuração de inicialização, se desejar. Com qualquer uma das opções escolhidas, o switch essencialmente executa uma redefinição padrão de fábrica, já que as configurações de execução e de inicialização serão excluídas na reinicialização.

- Clique em Reboot.

O switch será reinicializado. Esse processo pode levar alguns minutos.

Conclusão

Bom trabalho! Agora você deve ter atualizado com êxito o firmware do seu switch.

Confira as páginas a seguir para obter mais informações sobre os switches Catalyst 1200 e 1300.

- Por que atualizar para o Cisco Catalyst 1200 ou 1300 Series Switches Comparação de recursos

- Introdução aos switches Cisco Catalyst séries 1200 e 1300

Para obter outras configurações e recursos, consulte o Catalyst Series Administration Guide.