Objetivo

O objetivo deste artigo é configurar o recurso Dying Gasp nos switches Catalyst 1300 usando a interface do usuário da Web (IU).

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Ficha Técnica)

Introdução

O Dying Gasp é um recurso que está disponível apenas nos switches da série Catalyst 1300 e fornece um mecanismo para alertar os sistemas de monitoramento de que o dispositivo está sofrendo uma perda inesperada de energia antes de perder a conexão. Quando um evento de perda de energia ocorre, um capacitor de hardware atrasa o desligamento do dispositivo por um curto período. Durante esse período, o dispositivo enviará mensagens Dying Gasp por meio de servidores Syslog configurados ou destinatários de notificação SNMP que podem ser usados para identificar a causa do problema e solucionar problemas.

Você está pronto para configurar o recurso Dying Gasp em seu switch Catalyst 1300 usando a interface do usuário da Web? Vamos começar!

Configurando o Dying Gasp usando a interface do usuário da Web

Passo 1

Faça login no switch Catalyst 1300.

Passo 2

Escolha a exibição Avançado.

Etapa 3

Navegue para o menu Status e Estatísticas > Situação e Potência.

Passo 4

O gasp de dissolução pode ser configurado via Syslog ou SNMP ou ambos. Neste exemplo, a configuração via Syslog é selecionada.

Se você configurar ambas as opções, precisará definir um método Primary Dying Gasp. Essa é a opção que será usada primeiro durante uma queda de energia.

Etapa 5

Clique em Apply. Agora, o switch enviará as informações de gasp em extinção para o servidor Syslog configurado nas configurações de registro.

Etapa 6

Para obter as configurações de registro, navegue para Administração> Registro do sistema > Servidores de registro remoto.

Etapa 7

Clique no ícone de mais.

Passo 8

Configure o servidor Syslog e clique em Apply.

Passo 9

Para configurar via SNMP, vá para SNMP > Configurações de interceptação no menu.

Passo 10

Certifique-se de que as Notificações SNMP estejam habilitadas.

Passo 11

Para especificar os destinatários da notificação, navegue para SNMP > Notification Recipients SNMPv1,2 e configure os campos para adicionar o endereço IP do console SNMP.

Etapa 12

Clique no ícone Save para salvar a configuração.

Verificação

Para verificar se a configuração funciona, desconecte o switch.

Neste exemplo, uma mensagem de perda de energia gasp agonizante pode ser visualizada no servidor Syslog.

Conclusão

Agora está tudo pronto! Com a expiração configurada em seu switch Catalyst 1300, você pode ser alertado sobre qualquer problema de perda de energia com o dispositivo.

Confira as páginas a seguir para obter mais informações sobre os switches Catalyst 1300.

- Por que atualizar para o Cisco Catalyst 1200 ou 1300 Series Switches Comparação de recursos

- Introdução aos switches Cisco Catalyst séries 1200 e 1300

Para obter outras configurações e recursos, consulte o Catalyst Series Administration Guide.