Objetivo

O objetivo deste artigo é passar pela configuração de dia zero de um switch Catalyst 1200 ou 1300 usando a interface de usuário da Web (IU).

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- Catalyst 1200 | 4.0.0.91 (Ficha Técnica)

- Catalyst 1300 | 4.0.0.91 (Ficha Técnica)

Introdução

Você está procurando um switch acessível e fácil de implantar para sua pequena ou média empresa? Os switches Cisco Catalyst 1200 e 1300 se encaixam na conta que também oferece recursos avançados de switching, segurança avançada e podem ser facilmente gerenciados usando o Cisco Business Dashboard ou o aplicativo móvel Cisco Business.

Confira as páginas a seguir para obter mais informações sobre os switches Catalyst 1200 e 1300.

- Por que atualizar para o Cisco Catalyst 1200 ou 1300 Series Switches Comparação de recursos

- Introdução aos switches Cisco Catalyst séries 1200 e 1300

Você também pode consultar os seguintes guias de instalação de hardware para começar.

- Guia de instalação de hardware do Cisco Catalyst 1200

- Guia de instalação de hardware do Cisco Catalyst 1300

Vamos começar com a configuração de dia zero de um switch Catalyst 1200 ou 1300 usando a interface de usuário da Web.

Configuração de dia zero

Passo 1

Faça login no switch inserindo o nome de usuário e a senha. Como é um novo switch pronto para uso, o nome de usuário e a senha padrão são Cisco. Clique em Log In.

Passo 2

Depois de fazer login, você será solicitado a definir um novo nome de usuário e senha. O novo nome de usuário deve ser diferente de Cisco. Neste exemplo, é admin.

Etapa 3

Você pode usar a opção Sugerir senha clicando nela. Ele fornecerá uma senha forte. Clique em Copiar para a área de transferência e cole-o no campo Senha.

Passo 4

Como alternativa, você também pode digitar sua própria senha que atenda aos requisitos padrão.

- Cisco ou variações da palavra Cisco não podem ser usadas.

- Nomes de usuário e senhas conhecidos não serão aceitos.

- A palavra "senha" ou "Catalyst" não pode ser usada.

- Não é permitido usar mais de três caracteres repetidos em uma linha. Por exemplo, 111 não será aceito.

- Não será permitido usar mais de dois caracteres sequenciais em uma linha como 123.

Digite a senha no campo fornecido, digite-a novamente e clique em Aplicar.

Etapa 5

Em seguida, você será solicitado a fazer login. Insira o nome de usuário e a senha configurados nas etapas anteriores e clique em Log In.

Opções de configuração inicial

Se quiser definir um endereço IP estático em vez de usar DHCP, siga as etapas abaixo.

Passo 1

Navegue para IPv4 Configuration > IPv4 interface no menu principal.

Passo 2

Selecione a interface e clique em edit.

Etapa 3

Na janela Edit IP Interface, selecione Static IP Address em IP Address e clique em Apply.

Passo 4

Se desejar alterar esse endereço para algo novo, clique no ícone de adição para adicionar uma interface IP.

Etapa 5

Selecione o IP Address Type como Static e insira o IP Address de sua escolha no campo fornecido seguido pela máscara de sub-rede. Clique em Apply.

É importante lembrar que o endereço IP mudou. Desconecte-se da sessão atual do navegador da Web e faça logon usando outra janela.

Etapa 6

Uma janela pop-up será exibida com um aviso informando que o endereço DHCP será excluído enquanto estiver usando um endereço estático, pois ambos estarão na mesma VLAN e na mesma sub-rede. Clique em OK para confirmar.

Etapa 7

Faça login usando o novo endereço IP com o mesmo nome de usuário e senha.

Passo 8

Salve a configuração mais uma vez para que o endereço IP permaneça o mesmo e não seja alterado se você reinicializar.

Passo 9

Para adicionar o endereço IP de seu gateway padrão, vá para IPv4 Configuration > IPv4 Static Routes.

Passo 10

Clique no ícone de mais e insira o Prefixo IP de destino, a máscara de sub-rede e o Endereço IP do roteador de próximo salto. Clique em Apply.

Todos os zeros com um prefixo zero significam que é a rota do último recurso.

Passo 11

Para configurar o servidor DNS, navegue para Configuração geral de IP > DNS > Configurações DNS.

Etapa 12

Insira o endereço IP do servidor e clique em Apply.

Conclusão

Agora você está pronto para gerenciar o switch Catalyst 1200 ou 1300 usando a interface de usuário da Web.

Para obter outras configurações e recursos, consulte o Catalyst Series Administration Guide.

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco