Contents

Introdução

Requisitos

Legenda

baseado em RPM

Enterprise Linux (x86 e ARM)

Oracle Linux - Unbreakable Enterprise Kernel/UEK (x86 e ARM)

Amazon Linux (x86 e ARM)

Suporte à Versão Kernel do Amazon Linux 2 (x86) 4.14

SUSE Linux Enterprise e openSUSE Leap (x86)

Baseado em Debian

Ubuntu LTS (x86 e ARM)

Debian (x86 e ARM)

Versão Máxima do Kernel Principal

Consulte também

Introdução

Este documento descreve as informações de compatibilidade do SO para o conector Cisco Secure Endpoint Linux.

Requisitos

- Somente sistemas operacionais de 64 bits são suportados.

- A arquitetura x86 (também conhecida como x86_64, intel, amd64) é suportada em todas as distribuições.

- A arquitetura ARM (também conhecida como arch64, arm64) é suportada em algumas distribuições e versões do kernel.

Distribuição

Versão

Anúncio de suporte a longo prazo (LTS) do conector de endpoint seguro da Cisco

Enterprise Linux (EL)

6

Termina em 7 de novembro de 2024

7

A partir de 30 de junho de 2024

SUSE Enterprise / openSUSE Leap

15 SP0/15,0

Termina em 31 de janeiro de 2024

15 SP1/15.1

Termina em 31 de janeiro de 2024

15 SP2 / 15.2

Termina em 31 de dezembro de 2024

15 SP3/15.3

Termina em 31 de dezembro de 2025

15 SP4 / 15.4

Termina em 31 de dezembro de 2026

Debian

10

Termina em 30 de junho de 2024

11

A partir de 1º de julho de 2024

LTS do Ubuntu

18.04

Termina em 30 de abril de 2028

20.04

Começa em 2 de abril de 2025

Linux da Amazon

2

Termina em 30 de junho de 2025

2023

Começa em 15 de março de 2025

Consulte Suporte de Longo Prazo do Cisco Secure Endpoint Linux Connector para obter detalhes completos sobre o suporte existente.

Legenda

SO e versão suportados

(Observação: é sempre recomendável usar a versão mais recente disponível do conector)

Compatível; o conector está funcionando, mas o SO ou o conector não tem suporte

Not Supported

baseado em RPM

Enterprise Linux (x86 e ARM)

O Enterprise Linux (EL) inclui estas distribuições:

- Linux rochoso

- Linux Alma

- Red Hat Enterprise Linux

- Oracle Linux (RHCK)

- CentOS Linux

As distribuições Enterprise Linux mantidas à frente das versões mais recentes do RHEL/CentOS, como o CentOS Stream, não são suportadas pelo conector Cisco Secure Endpoint Linux.

Distribuição

Versão

Versão Mínima do Kernel Suportada

Conector Linux para Cisco Secure Endpoint

Data e versão da versão

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

2022-07-11

1,24.X

1,23.X

1,22.X

1,20.X

EL9

9.4

5.14.0-427 (aarch64)

5.14.0-427 (x86_64)

9.3

5.14.0-362 (aarch64)

5.14.0-362 (x86_64)

9.2

5.14.0-284 (x86_64)

9.1

5.14.0-162 (x86_64)

9.0

5.14.0-70 (x86_64)

EL8

8.10

4.18.0-553 (x86_64)

8.9

4.18.0-513 (x86_64)

8.8

4.18.0-477 (x86_64)

8.7

4.18.0-425 (x86_64)

8.6

4.18.0-372 (x86_64)

8.5

4.18.0-348 (x86_64)

8.4

4.18.0-305 (x86_64)

8.3

4.18.0-240 (x86_64)

8.2

4.18.0-193 (x86_64)

8.1

4.18.0-147 (x86_64)

EL7

7.9

3.10.0-1160 (x86_64)

7.8

3.10.0-1127 (x86_64)

7.7

3.10.0-1062 (x86_64)

7.6

3.10.0-957 (x86_64)

7,5

3.10.0-862 (x86_64)

7.4

3.10.0.693 (x86_64)

7.3

3.10.0-514 (x86_64)

7.2

3.10.0-327 (x86_64)

EL6

6.10

2,6.32-754 (x86_64)

6.9

2,6.32-696 (x86_64)

6.7

2,6.32-573 (x86_64)

6.6

2.6.32-504 (x86_64)

6.5

2.6.32-504 (x86_64)

6.4

2.6.32-358 (x86_64)

Oracle Linux - Unbreakable Enterprise Kernel/UEK (x86 e ARM)

Distribuição

Versão

Versão Mínima do Kernel Suportada

Conector Linux para Cisco Secure Endpoint

Data e versão da versão

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

1,24.X

1,23.X

1,22.X

Oracle Linux 9 (Reino Unido)

9.4

5.15.0-205 (aarch64)

5.15.0-205 (x86_64)

9.3

5.15.0-200 (aarch64)

5.15.0-200 (x86_64)

9.2

5.15.0-101 (x86_64)

9.1

5.15.0-3 (x86_64)

9.0

5.15.0-0 (x86_64)

Oracle Linux 8 (Reino Unido)

8.9

5.15.0-200 (x86_64)

8.8

5.15.0-101 (x86_64)

8.7

5.15.0-3 (x86_64)

8.6

5.4.17-2136 (x86_64)

8.5

5.4.17-2136 (x86_64)

8.4

5.4.17-2102 (x86_64)

8.3

5.4.17-2011 (x86_64)

8.2

5.4.17-2011 (x86_64)

Oracle Linux 7 (Reino Unido)

7.9

5.4.17-2011 (x86_64)

7.8

4.14.35-1902 (x86_64)

7.7

4.14.35-1902 (x86_64)

Amazon Linux (x86 e ARM)

Distribuição

Versão Mínima do Kernel Suportada

Conector Linux para Cisco Secure Endpoint

Data e versão da versão

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

1,24.X

1,23.X

1,22.X

Amazon Linux 2023

6,1 (x86_64 e aarch64)

Amazon Linux 2

5.10 (aarch64)

5,10 (x86_64)

5,4 (x86_64)

4,18 (x86_64)

4,14 (x86_64)

Suporte à Versão Kernel do Amazon Linux 2 (x86) 4.14

Cada versão do conector Amazon Linux 2 (x86) Cisco Secure Endpoint Linux suporta os 18 kernels 4.14 mais recentes antes de seu lançamento.

Observação: Observação: a versão do kernel 4.14 usa módulos do kernel para o monitoramento de eventos do sistema no endpoint em vez de usar o eBPF. Os recursos mais recentes lançados no conector Linux podem exigir eBPF. É recomendável fazer upgrade para uma versão do kernel do Amazon Linux Extras para obter compatibilidade com os recursos de conector mais recentes. Para obter orientações sobre a atualização do kernel, consulte o artigo Amazon Linux 2 Kernel Upgrade AWS.

Versão do Conector Linux para Cisco Secure Endpoint

Versão Máxima de Kernel Suportada

1.24.2

4.14.314-237.533 (12.5.2023) a 4.14.343-261.564 (15.5.2024)

1.24.1

4.14.311-233.529 (2023-04-07) a 4.14.336-257.568 (2024-04-03)

1.24.0

4.14.301-225.528 (2023-02-06) a 4.14.330-250.540 (2023-11-30)

1.23.1

4.14.299-223.520 (2022-12-01) a 4.14.327-246.539 (11-2023)

1.23.0

4.14.291-218.527 (6.9.2022) a 4.14.322-246.539 (11.9.2023)

1.22.1

4.14.291-218.527 (6.9.2022) a 4.14.322-244.536 (17.8.2023)

1.22.0

4.14.285-215.501 (08.2022-07) a 4.14.318-241.531 (28.6.2023)

SUSE Linux Enterprise e openSUSE Leap (x86)

Distribuição

Versão

Versão Mínima do Kernel Suportada

Conector Linux para Cisco Secure Endpoint

Data e versão da versão

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

1,24.X

1,23.X

1,22.X

SUSE Empresa 15

/ Salto 15

15 SP5 / 15,5

5.14.21 (x86_64)

15 SP4 / 15.4

5.14.21 (x86_64)

15 SP3/15.3

5.3.18 (x86_64)

15 SP2 / 15.2

5.3.18 (x86_64)

15 SP1/15.1

4.12.14 (x86_64)

15 SP0/15,0

4.12.14 (x86_64)

Baseado em Debian

Ubuntu LTS (x86 e ARM)

Somente as versões LTS (Long Term Support) do Ubuntu são oficialmente suportadas.

Distribuição

Versão

Versão Mínima do Kernel Suportada

Conector Linux para Cisco Secure Endpoint

Data e versão da versão

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

1,24.X

1,23.X

1,22.X

Ubuntu 24 LTS

24.04.0

6.8.0-11-genérico (amd64 e arm64)

Ubuntu 22 LTS

22.04.3

6.2.0-26-genérico (arm64)

6.2.0-26-genérico (amd64)

22.04.2

5.19.0-32-genérico (amd64)

22.04.1

5.15.0-43-genérico (amd64)

22.04.0

5.15.0-25-genérico (amd64)

Ubuntu 20 LTS

20.04.6

5.15.0-67-genérico (amd64)

20.04.5

5.15.0-46-genérico (amd64)

20.04.4

5.13.0-30-genérico (amd64)

20.04.3

5.11.0-37-genérico (amd64)

20.04.2

5.4.0-66-genérico (amd64)

20.04.1

5.4.0-42-genérico (amd64)

20.04.0

5.4.0-26-genérico (amd64)

Ubuntu 18 LTS

18.04.6

5.4.0-84-genérico (amd64)

18.04.5

5.4.0-42-genérico (amd64)

18.04.4

5.3.0-28-genérico (amd64)

18.04.3

5.0.0-23-genérico (amd64)

18.04.2

4.18.0-15-genérico (amd64)

Debian (x86 e ARM)

Distribuição

Versão Mínima do Kernel Suportada

Conector Linux para Cisco Secure Endpoint

Data e versão da versão

2024-01-24

2023-10-02

2023-08-01

1,24.X

1,23.X

1,22.X

Debian 12

6.1.0-15 (arm64)

6.1.0-15 (amd64)

Debian 11

5.10.0-26 (amd64)

Debian 10

4.19.0-21 (amd64)

Versão Máxima do Kernel Principal

Versão do Conector Linux para Cisco Secure Endpoint

Versão Máxima de Kernel Suportada

1,24.X

6.8

1,23.X

6.3

1,22.X

5.19

1.20.7

5.19

Consulte também

- Compatibilidade de SO do Conector do Windows de Ponto de Extremidade Seguro

- Compatibilidade do SO do Cisco Secure Endpoint Mac Connector

- Compatibilidade com o Cisco Security Connector Apple iOS

- Requisitos de reinicialização da atualização do conector Linux do Cisco Secure Endpoint

- Cisco Secure Endpoint Linux Connector em sistemas baseados em Debian

- Implantação do conector Linux de endpoint seguro da Cisco

- Falhas do Conector Linux para Cisco Secure Endpoint

- Falha no nível de kernel do Linux

- Construindo Módulos Kernel do Conector Linux para Cisco Secure Endpoint

- Requisitos do sistema orbital da Cisco