Data de identificação

20 de dezembro de 2016

Data de resolução

N/A

Produtos afetados

Modelo

Versão do firmware

RV320

1.3.2.02

Descrição do problema

O RV320 está tendo um throughput mais lento do que o esperado por meio do ISP (Internet Service Provider, Provedor de serviços de Internet), Optimum Online. Velocidade de 30 Mbps em uma conexão de Internet ISP de 100 Mbps. O modem usado é um Cisco DPQ3925.

Status atual

O throughput de até 70 Mbps é alcançado quando a WAN é definida como 100 Half Duplex e cerca de 7 a 8 Mbps quando a WAN é definida como 100 Full Duplex. Os arquivos de depuração foram coletados, mas os desenvolvedores não conseguiram reproduzir o problema, pois estavam vendo velocidades totais com a mesma configuração do ambiente de rede relatado. Este problema será mencionado no futuro.