Summary

O RV320 congela intermitentemente. O dispositivo precisa ser reiniciado para se recuperar do congelamento.

Data de identificação

15 de abril de 2016

Data de resolução

10 de maio de 2017

Produtos afetados

Modelo

Versão do firmware

RV320

1.2.1.14, 1.3.1.10

Descrição do problema

O RV320 congela intermitentemente. A LAN (Local Area Network, rede local) não pode ser alcançada quando o problema ocorre. O dispositivo precisa ser reiniciado para se recuperar do congelamento.

Resolução

A publicação da versão 1.3.2.02ts-4a corrigiu o problema.