Introduction

O Roteador VPN Gigabit WAN duplo RV345P com PoE, parte da série RV34x, é um roteador fácil de usar, flexível, de alto desempenho e durável, bem adequado para pequenas empresas. Agora com vários recursos de segurança adicionais, como Filtragem da Web, Controle de Aplicativos e Proteção de Origem de IP, o novo RV345P oferece conectividade com fio, banda larga e altamente segura para pequenos escritórios e funcionários remotos. Esses novos recursos de segurança também facilitam o ajuste da atividade permitida na rede.

O RV345P também vem com oito portas Power over Ethernet (PoE) ideais para dispositivos como Pontos de acesso sem fio e Telefones IP.

Este artigo tem como objetivo fornecer especificações de produto sobre o roteador VPN WAN dupla RV345P com PoE.

Note: Para saber mais sobre o RV345P Dual WAN Gigabit VPN Router com PoE, clique aqui.

Especificações do produto

Especificações

Descrição

Padrões

IEEE, 802.3, 802.3u, 802.1D, 802.1p, 802.1X (autenticação de segurança), 802.1Q (VLAN), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723) 802.3af (PoE)

Sistema operacional

Linux

Tipo de cabeamento

Categoria 5e ou superior

Portas

16 LAN (8 dados, 8 Power over Ethernet (PoE), WAN, USB, Console

Interfaces físicas

Especificações

Descrição

Portas

16 Ethernet 10/100/1000, com suporte para 802.3af

-8 portas de dados

-8 PoE

1 porta de console

12V CC 2.5 A porta do adaptador de energia

2 WAN

2 portas USB

Botões

Botão Redefinir

Switch

Chave liga/desliga

Slot de trava

Slot para trava Kensington

Montagem e segurança física

Opções de montagem

São fornecidos 2 suportes para montagem em rack, incluindo 8 parafusos.

Especificações físicas

Dimensões físicas

(L x P x A)

280 x 44 x 170 mm (11 x 1,75 x 6,75 pol)

Peso

1,2 kg (2,65 lbs)

Recursos de rede

Especificações

Especificações

Suporte a Rede Local Virtual (VLAN - Virtual Local Area Network)

Yes

Protocolos de rede

Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

proxy DNS

Encaminhamento de proxy e multicast do Internet Group Management Protocol (IGMP)

Dynamic Domain Name System (DynDNS), No Internet Protocol (NOIP)

Conversão de endereço de rede (NAT), Conversão de endereço de porta (PAT)

NAT de um para um

Gerenciamento de portas

Espelhamento de portas

Bonjour

Número de VLANs

Até 32 VLANs

Protocolos de Roteamento

Roteamento estático

Roteamento dinâmico

RIP v1 e v2

Roteamento entre VLANs

Tradução de Endereço de Rede (NAT)

Port Address Translation (PAT), protocolo NAPT (Network Address Port Translation Conversão de endereço de porta)

Borda da rede (DMZ)

Configurável por software para qualquer endereço IP da LAN

Spanning Tree

Yes

Balanceamento de carga

Yes

Quality of Service (QoS)

Enfileiramento de rede de longa distância (WAN)

3 filas

Suporte a Ponto de Código de Serviços Diferenciados (DSCP - Differentiated Services Code Point Support)

Classe de serviço (CoS)

Gerenciamento de largura de banda para priorização de serviços

IPv6

IPv4 e IPv6 de pilha dupla

6 a 4 túneis

Configuração automática de endereço stateless

Servidor DHCPv6 para clientes IPv6 na LAN

Cliente DHCPv6 para conectividade WAN

Internet Control Message Protocol (ICMP) v6

Roteamento estático IPv6

Roteamento IPv6 dinâmico com RIPng

Suporte a host IPv6

RADIUS IPv6

Network Time Protocol (NTP)

Camada 2

VLANs baseadas em 802.1Q, 32 VLANs ativas mais uma VLAN de gerenciamento

Security

Especificações

Descrição

Controle de acesso

Sim, lista de controle de acesso de gerenciamento (ACL) mais ACL MAC

Gerenciamento seguro

Protocolo de Transferência de Hipertexto Seguro (HTTPS), complexidade de nome de usuário/senha

Firewall

Firewall SPI (Stateful Packet Inspection), encaminhamento e disparo de portas, prevenção de negação de serviço (DoS), DMZ baseada em software

Os ataques de DoS impediram:

- Inundação de SYN

- Echo Storm

- Inundação de ICMP

- Inundação de UDP

- Inundação de TCP

Bloqueia Java, cookies, ative-X, proxy HTTP

Filtro da Web

Filtra sites mal-intencionados e bloqueia sites prejudiciais

Filtro de conteúdo

Bloqueio estático de URL ou bloqueio de palavra-chave

Controle de aplicativos

Yes

Proteção de origem de IP

Vincular endereços IP a endereços MAC

VPN

IPSec

Sim; Máximo de 50 túneis, perfis pré-configurados para o Amazon Virtual Cloud e o Microsoft Azure

Cliente a site

Yes

Cliente VPN de funcionário remoto

Yes

VPN PPTP

Sim; 25 túneis máximos

Servidor L2TP

Sim; 25 túneis máximos

VPN SSL

Sim; 50 túneis máximos

Rendimento de VPN (IPSec)

50 Mbps

Configuração

Especificações

Descrição

Utilitário baseado na Web

Configuração simples, baseada em navegador (HTTP, HTTPS)

Interface de linha de comando (CLI)

Linha de comando usando Shell Seguro (SSH)

Protocolos de gerenciamento

Navegador da Web, SNMP (Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour, Universal Plug and Play (UPnP)

Gerenciamento remoto

Yes

Registro de eventos

Local, remoto syslog, alertas por e-mail

Diagnóstico de rede

Registro, ping, traceroute, pesquisa de DNS e espelho de porta

Atualização do firmware da Web

Firmware atualizável por meio de navegador da Web, arquivo de configuração importado e exportado

Protocolo de Configuração de Host Dinâmico (DHCP)

Cliente DHCP

host Pv6

Yes

redirecionamento HTTP

Yes

Hora do sistema

Suporta Network Time Protocol (NTP), entrada manual de horário de verão

Idiomas

Interface Gráfica de Usuário (GUI - Graphic User Interface) suporta inglês

Ambiente

Especificações

Descrição

Alimentação

12V 2,5 A

Certificações

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Temperatura de operação

0° a 40°C (32° a 104°F)

Temperatura de armazenamento

-20° a 70°C (-4° a 158°F)

Umidade operacional

10% a 85%, sem condensação