Objetivo

O roteamento é o processo de mover pacotes através de uma rede de um host para outro. O status desse processo é exibido em uma tabela de roteamento. A tabela de roteamento contém informações sobre a topologia da rede imediatamente ao redor dela. A tabela de roteamento é normalmente usada para determinar o status da entrega dos pacotes através da rede para fins de solução de problemas e monitoramento.

Este artigo tem como objetivo mostrar como exibir a tabela de roteamento em um roteador RV340 ou RV345.

Dispositivos aplicáveis

- Série RV300

Versão de software

- 1.0.00.33 - RV340, RV345

Exibir o status do roteamento

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do roteador e escolha Status e Estatística > Status do Roteamento.

Na página Routing Status (Status do roteamento), as seguintes informações sobre IPv4 e IPv6 são exibidas.

- Destino — Este é o endereço IP (Internet Protocol) e a máscara de sub-rede da conexão.

- Next Hop (Salto Seguinte) — Este é o endereço IP tomado pelo pacote imediatamente após sair da origem. O número máximo de saltos que um pacote pode pegar é 15.

- Métrica — Esse é o número de algoritmos de roteamento ao determinar a rota ideal para enviar tráfego de rede.

- Interface — Esse é o nome da interface à qual a rota está conectada.

- Fonte — Esta é a origem da rota.

Você deve ter visualizado com êxito a página de status do roteamento do roteador.