Objetivo

A página de Serviços do Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) no roteador RV340 ou RV345 exibe as estatísticas do protocolo, da porta e do endereço IP que o roteador está usando quando os hosts se comunicam. Normalmente, isso é útil para determinar o status de envio e confirmação dos hosts em uma rede.

Este artigo tem como objetivo mostrar como exibir a tabela de roteamento em um roteador RV340 ou RV345.

Dispositivos aplicáveis

- Série RV300

Versão de software

- 1.0.00.33 - RV340, RV345

Exibir as estatísticas do TCP/IP

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web do roteador e escolha Status e Statistics > TCP/IP Services.

As seguintes informações são exibidas na página Serviços TCP/IP:

Status de escuta da porta

- Protocolo — Este é o tipo de protocolo usado.

- Listen IP Address — (Endereço IP de escuta) — Este é o endereço IP que está no dispositivo.

- Porta de escuta — Esta é a porta de escuta no dispositivo.

Status da conexão estabelecida

- Protocolo — Esse é o tipo de protocolo usado.

- Local IP Address (Endereço IP local) — Este é o endereço IP do sistema.

- Local Port (Porta local): as portas de escuta em diferentes serviços.

- Foreign Address (Endereço externo) — Esse é o endereço IP do dispositivo conectado.

- Foreign Port (Porta externa) — Esta é a porta do dispositivo conectado.

- Status — Este é o status da conexão da sessão.

Agora você deve ter visualizado com êxito as estatísticas de TCP/IP no roteador RV340 ou RV345.