Introduction

Este artigo tem como objetivo fornecer especificações de produto estilo "back of the box" sobre o roteador VPN de WAN dupla RV340. Para uma análise mais aprofundada, clique aqui para ver a folha de dados consolidada RV34X Series.

O roteador VPN de WAN dupla RV340 é um dispositivo flexível, fácil de usar e de alto desempenho, bem adequado para pequenas empresas. Com mais recursos de segurança, como Filtragem da Web, Controle de Aplicativos e Proteção de Origem de IP, o novo RV340 oferece conectividade com fio, banda larga e altamente segura para pequenos escritórios e funcionários remotos. Esses novos recursos de segurança também facilitam o ajuste da atividade permitida na rede.

Note: Para ver um "o que há na caixa?" artigo de estilo sobre o RV340 Dual-WAN VPN Router, clique aqui.

Especificações do produto

Especificações

Descrição

Padrões

802.3u, 802.1D, 802.1p, 802.1X (autenticação de segurança), 802.1Q (VLAN), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 105 8), RIP v2 (RFC 1723)

Sistema operacional

Linux

Tipo de cabeamento

Categoria 5e ou superior

Portas

LAN, WAN, USB, Console

Interfaces físicas

Portas

9 Ethernet 10/100/1000, com suporte para 802.3af

2 WAN

2 portas USB

Botões

Botão Redefinir

Switch

Chave de alimentação

Montagem e segurança física

Várias opções de montagem

São fornecidos 2 suportes para montagem em rack, incluindo 8 parafusos.

Especificações físicas

Dimensões físicas

(L x P x A)

280 x 44 x 170 mm (11,0 x 1,45 x 6,69 pol)

Peso

1,2 kg (2,65 lb)

Recursos de rede

Suporte a VLAN

Sim; VLANs baseadas em porta e 802.1Q

Protocolos de rede

Protocolos de rede

Servidor DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

proxy DNS

Encaminhamento de proxy e multicast do Internet Group Management Protocol (IGMP)

Dynamic Domain Name System (DynDNS, NOIP)

Conversão de endereço de rede (NAT), Conversão de endereço de porta (PAT)

NAT de um para um

Gerenciamento de portas

Espelhamento de portas

Número de VLANs

1 VLAN de gerenciamento (intervalo de 1 a 4096).

suplicante 802.1X

Yes

Protocolos de Roteamento

Roteamento estático

Roteamento dinâmico

RIP v1 e v2

Tradução de Endereço de Rede (NAT)

Port Address Translation (PAT), protocolo NAPT (Network Address Port Translation Conversão de endereço de porta)

Borda da rede (DMZ)

Configurável por software para qualquer endereço IP da LAN

Balanceamento de carga

Yes

IPv6

IPv4 e IPv6 de pilha dupla

tunelamento 6to4

Configuração automática de endereço stateless

Servidor DHCPv6 para clientes IPv6 na LAN

Cliente DHCP v6 para conectividade WAN

Internet Control Message Protocol (ICMP) v6

Roteamento estático IPv6

Roteamento IPv6 dinâmico com RIPng

Suporte a host IPv6

RADIUS IPv6,

Network Time Protocol (NTP)

Camada 2

VLANs baseadas em 802.1Q, 32 VLANs ativas mais uma VLAN de gerenciamento

Security

Controle de acesso

Sim, lista de controle de acesso de gerenciamento (ACL) mais ACL MAC

Gerenciamento seguro

HTTPS

Firewall

Firewall SPI (Stateful Packet Inspection), encaminhamento e disparo de portas, prevenção de negação de serviço (DoS), DMZ baseada em software

Os ataques de DoS impediram:

- Inundação de SYN

- Echo Storm

- Inundação de ICMP

- Inundação de UDP

- Inundação de TCP

Bloqueia Java, cookies, ative-X, proxy HTTP

Filtro da Web

Filtra sites mal-intencionados e bloqueia sites prejudiciais

Filtro de conteúdo

Bloqueio estático de URL ou bloqueio de palavra-chave

Controle de aplicativos

Yes

Configuração

Gerenciamento

interface de usuário da Web

Configuração simples, baseada em navegador (HTTP, HTTPS)

Protocolos de gerenciamento

Navegador da Web, Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol) v3, Bonjour

Gerenciamento remoto

Yes

Registro de eventos

Local, remoto syslog , alertas por e-mail

Diagnóstico de rede

Registro, ping, traceroute, pesquisa de DNS e espelho de porta

Atualização do firmware da Web

Firmware atualizável por meio de navegador da Web, arquivo de configuração importado e exportado

Protocolo de Configuração de Host Dinâmico (DHCP)

Cliente DHCP

host IPv6

Yes

redirecionamento HTTP

Yes

Hora do sistema

Suporta NTP, entrada manual de horário de verão

Idiomas

Yes

Ambiente

Alimentação

12 V 1,5 A

Certificações

FCC, CE, IC, Wi-Fi

Temperatura de operação

0° a 40°C (32° a 104°F)

Temperatura de armazenamento

20° a 70°C (-4° a 158°F)

Umidade operacional

10% a 85%, sem condensação

Exibir um vídeo relacionado a este artigo...

Clique aqui para ver outras palestras técnicas da Cisco