Objetivo

O RIP (Routing Information Protocol) é um IGP (Interior Gateway Protocol) comumente usado em redes internas. Evita loops de roteamento limitando o número de saltos permitidos em um caminho da origem ao destino. O RIP permite uma contagem de saltos de 15, antes de considerar o destino inalcançável. Por padrão, o RIP envia atualizações a cada 30 segundos. Sendo um dos protocolos de roteamento mais antigos, o RIP é normalmente usado em redes que usam dispositivos herdados.

O objetivo deste artigo é mostrar a você como configurar o RIP em um roteador RV132W ou RV134W.

Dispositivos aplicáveis

- RV132W

- RV134W

Versão de software

- 1.0.0.17 — RV132W

- 1.0.0.21 — RV134W

Configurar RIP

Etapa 1. Faça login no utilitário baseado na Web e clique em Rede > Roteamento > RIP.

Etapa 2. Na área Configurações básicas do RIP, clique em Ligado para Status do RIP.

Etapa 3. Escolha a versão do RIP escolhendo o botão de opção apropriado.

As opções são:

- RIPv1 — um protocolo de roteamento de classe completa que não suporta VLSM (Variable Length Subnet Masking). O RIPv1 usa um endereço de broadcast para enviar anúncios.

- RIPv2 — um protocolo de roteamento sem classe que suporta VLSM. O RIPv2 usa 224.0.0.9 para multicasts periódicos.

- Padrão (receber RIPv1/v2, enviar RIPv1) — recebe atualizações de RIPv1 e v2, mas envia somente atualizações de RIPv1.

Note: Neste exemplo, a versão do RIP é deixada na configuração Padrão (receba RIPv1/v2, envie RIPv1).

Etapa 4. (Opcional) Na área Membros do RIP, marque a caixa de seleção em Ativar RIP em qualquer das interfaces disponíveis.

Note: Neste exemplo, o RIP é ativado somente em VLAN1.

Etapa 5. (Opcional) Em Autenticação, clique em Editar para implementar as configurações de autenticação RIP para uma interface.

Etapa 6. Escolha o tipo de autenticação clicando no botão de opção correspondente e, em seguida, digite a senha.

As opções são:

- Nenhum — Escolha esta opção para desativar a autenticação.

- Autenticação de senha simples — escolha essa opção para implementar autenticação de senha simples. Você precisa digitar a senha no campo senha. Uma senha de 1 a 16 caracteres pode ser usada com essa configuração.

- Autenticação MD5 — escolha essa opção para usar o método de autenticação MD5.

- ID da chave MD5 — Insira um valor de 1 a 255. O valor padrão é 1.

- MD5 Auth Key (Chave de autenticação MD5) — Insira a chave de autenticação MD5. Pode ter de 1 a 64 caracteres.

Note: Neste exemplo, a Autenticação de Senha Simples é escolhida.

Passo 7. Click Save.

Etapa 8. (Opcional) Em Passive Interface, marque a caixa de seleção que corresponde à interface apropriada. Isso interrompe as atualizações de entrada e saída.

Etapa 9. Click Save.

Você deve ter configurado com êxito o RIP no roteador RV132W ou RV134W.