Objetivo

O Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) atribui endereços IP dinâmicos a dispositivos em uma rede. Em seguida, ele libera e renova esses endereços quando os dispositivos saem e reingressam na rede. O DHCP permite que um computador se associe a uma rede sem um endereço IP pré-configurado e pode suportar endereçamento IPv4 e IPv6. As informações do servidor DHCP podem ser usadas durante a solução de problemas para localizar o endereço IP atual do dispositivo com problema e fazer alterações para melhorar o servidor.

Este artigo explica como exibir os detalhes do status do servidor DHCP e as informações do cliente nos roteadores VPN RV016, RV042, RV042G ou RV082.

Dispositivos aplicáveis

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Versão de software

•v4.2.2.08

Informações de status de DHCP

Etapa 1. Faça login no Utilitário de configuração do roteador e escolha DHCP > DHCP Status. A página DHCP Status é aberta:

A área DHCP Status tem os seguintes campos para IPv4 e IPv6:

· Servidor DHCP — O endereço IP do servidor DHCP.

· IP dinâmico usado — O número de endereços IP dinâmicos usados.

· IP estático usado — O número de endereços IP estáticos usados. Os endereços IP estáticos são atribuídos manualmente ao dispositivo e permanecem válidos até que sejam desativados. Os endereços IP estáticos não são uma opção para IPv6.

· DHCP Available — O número de endereços IP dinâmicos disponíveis. Os endereços IP dinâmicos são atribuídos automaticamente a partir de um servidor DHCP ou de um roteador. Esses são endereços temporários que serão reutilizados quando dispositivos forem adicionados e removidos da rede.

· Total — O número total de endereços IP dinâmicos que podem ser atribuídos pelo servidor DHCP.

Etapa 2. Clique na guia desejada no campo Client Table para exibir as tabelas de clientes IPv4 e IPv6. A Tabela de clientes mostra as informações atuais do cliente DHCP:

· Nome do host cliente — O nome atribuído a um host cliente.

· Endereço IP — O endereço IP dinâmico atribuído a um host cliente.

· Endereço MAC (somente IPv4) — Exibe o endereço MAC do cliente.

· Client Lease Time — O tempo durante o qual um cliente pode se conectar ao roteador com o endereço IP dinâmico atual.

Etapa 3. (Opcional) Para excluir um cliente na tabela IPv4, clique no ícone Delete. Se excluído, o cliente é desconectado.

Etapa 4. (Opcional) Para obter o status mais recente do DHCP do roteador, clique no botão Refresh.