Objetivo

Para uma rede segura, é importante ter uma senha difícil de adivinhar. É recomendável alterar o nome de usuário (admin) e a senha (admin) do administrador padrão. Além disso, algumas configurações exigem que a senha do administrador seja alterada do padrão. Este documento explica o procedimento para alterar o nome de usuário e a senha nos RV016, RV042, RV042G e RV082 VPN Routers.

Dispositivos aplicáveis

•RV016

•RV042

•RV042G

•RV082

Versão de software

•v4.2.1.02

Alterar nome de usuário e senha

Etapa 1. Faça login na página do utilitário de configuração da Web e escolha Setup > Password. A página Senha será aberta:

O campo Nome de usuário exibe o nome de usuário padrão que é admin.

Etapa 2. Digite a senha antiga no campo Senha antiga.

Etapa 3. Digite o nome de usuário desejado no campo Novo nome de usuário. Se quiser manter o nome de usuário atual, deixe este campo em branco.

Etapa 4. Insira novamente o nome de usuário desejado no campo Confirmar novo nome de usuário. Se quiser manter o nome de usuário atual, deixe este campo em branco.

Etapa 5. Digite a senha desejada no campo Nova senha. Para a senha, você pode usar números alfanuméricos ou caracteres especiais, mas o uso de espaço não é permitido.

Etapa 6. Insira novamente a nova senha desejada no campo Confirmar nova senha.

Etapa 7. (Opcional) Para impor um nível mínimo de segurança para a senha, marque a caixa de seleção Ativar no campo Complexidade mínima da senha.

Observação: a complexidade mínima da senha exige que ela tenha pelo menos 8 caracteres e não seja igual ao nome de usuário ou à senha atual. Ele também deve conter 3 das 4 categorias: letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais.

A força da senha é indicada pelo Medidor de força da senha, que é baseado nas regras de complexidade. As barras de cores são exibidas quando você digita sua senha. As cores são vermelho, o que significa que a senha é fraca e inaceitável, amarelo que indica que a senha é de uma força média e é aceitável, e verde, o que significa que a senha é forte.

Etapa 8. (Opcional) Para ativar o envelhecimento de senha, clique no botão de opção Alterar a senha após ___ dias no campo Aplicação de envelhecimento de senha. Se você escolher essa opção, terá que alterar sua senha após o tempo expirar.

Economizador de tempo: se você escolher Desativar na Etapa 8, o que significa que você não deseja que a senha expire, vá para a Etapa 10.

Etapa 9. Insira o número de dias antes da senha expirar no campo Alterar a senha após ___ dias. O padrão é 180 dias.

Etapa 10. Clique em Save para salvar as alterações.